Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Guías de actualización y descargas de software

Matriz de soporte de hardware

Gestor y recopilador de flujos

Almacén de datos

Sensor de flujo

Replicador de flujo/UDP Director

Matriz de compatibilidad de aplicaciones

Auditoría criptográfica ETA

Clasificador de host

Diagramas de red y Creador de informes (el Creador de informes está integrado en el producto a partir de la versión 7.4.0)

Análisis de seguridad y registro in situ (integrado en el producto a partir de la versión 7.5.1) y evaluación de la visibilidad

Actualizaciones por versión

Actualización de la versión 7.3.x a la 7.4.x

Actualización de la versión 7.4.x a la 7.5.x

Plazos de soporte de software

Avisos de fin de vida útil (EOL)

EOL de FlexNet

EOL de análisis de amenazas globales (GTA)

Precauciones y advertencias de actualización

Introducción

Este documento describe información sobre prácticas recomendadas sobre las actualizaciones de Secure Network Analytics (SNA) (anteriormente conocido como StealthWatch).

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

SNA sólo admite actualizaciones de una versión principal a la siguiente. (Por ejemplo, de 7.3.x a 7.4.x o de 7.4.x a 7.5.x) No se admiten saltos de versión. Si el usuario se siente cómodo con el restablecimiento de todos los datos a un estado predeterminado de fábrica, se puede recrear la imagen de un dispositivo de hardware y instalar una nueva máquina virtual.

Guías de actualización y descargas de software

- El software y las guías para las versiones 7.3.2 y posteriores se pueden encontrar en Cisco Software Central

- El software y las guías de las versiones anteriores a la 7.3.2 ya no están disponibles

Matriz de soporte de hardware

La información de esta sección se extrae de la guía Cisco Secure Network Analytics Hardware and Software Version Support Matrix a partir de la versión 7.5.3.

Gestor y recopilador de flujos

Almacén de datos

Sensor de flujo

Replicador de flujo/UDP Director

Matriz de compatibilidad de aplicaciones

La información de esta sección se extrae de la matriz de compatibilidad de versiones de Secure Network Analytics Apps

Auditoría criptográfica ETA

Clasificador de host

Diagramas de red y Creador de informes (el Creador de informes está integrado en el producto a partir de la versión 7.4.0)

Análisis de seguridad y registro in situ (integrado en el producto a partir de la versión 7.5.1) y evaluación de la visibilidad

Actualizaciones por versión

Actualización de la versión 7.3.x a la 7.4.x

Actualizaciones a versiones: 7.4.0, 7.4.1 y 7.4.2

Descargas de software: el software está disponible en Cisco Software Central

Guía de actualización: Guía de actualización para 7.3.x a 7.4.0 o 7.4.1

Guía de actualización: Guía de actualización para 7.3.x a 7.4.2

Actualización de la versión 7.4.x a la 7.5.x

Actualizaciones a versiones: 7.5.0, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3

Descargas de software: el software está disponible en Cisco Software Central

Guía de actualización: Guía de actualización para 7.4.x a 7.5.0

Guía de actualización: Guía de actualización para 7.4.x y 7.5.0 a 7.5.1

Guía de actualización: Guía de actualización para 7.4.x y 7.5.x a 7.5.2

Guía de actualización: Guía de actualización para 7.4.x y 7.5.x a 7.5.3

Plazos de soporte de software

Normalmente, una versión está cubierta por el mantenimiento del software durante 12 meses después de la publicación y recibe correcciones de vulnerabilidades y seguridad durante 18 meses después de la publicación. Para obtener más información sobre el modelo de versión del software SNA y el cronograma de soporte de versiones, consulte el boletín de producto Cisco StealthWatch® Software Release Model and Release Support Timeline.

Esta tabla enumera las líneas de tiempo de soporte de la versión 7.1.1 en adelante.

Versión

Fecha de lanzamiento

Fin del mantenimiento del software (EoS)

Fin del soporte de seguridad y vulnerabilidades (EoVSS)

7.5.3*

25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2026

25 de febrero de 2027

7.5.2

24 de febrero de 2025

24 de febrero de 2026

24 de agosto de 2026

7.5.1

19 de agosto de 2024

19 de agosto de 2025

19 de febrero de 2026

7.5.0

22 de enero de 2024

22 de enero de 2025,

22 de julio de 2025

7.4.2

26, 2023March

26 de marzo de 2024,

26 de septiembre de 2024

7.4.1

09, 2022May

09 2023May,

9 de noviembre de 2023

7.4.0

2 de noviembre de 2021

2 de noviembre de 2022

02, 2023May

7.3.2

1 de junio de 2021

1 de junio de 2022

1 de diciembre de 2022

7.3.1

4 feb. 2021

4 de febrero de 2022

04 de agosto de 2022

7.3.0

3 de septiembre de 2020

3 de septiembre de 2021

3 de marzo de 2022

7.2.1

17 de junio de 2020

17 de junio de 2021

1 de julio de 2022

7.1.1

16 de agosto de 2019

16 de agosto de 2020

1 de julio de 2022

* indica la versión recomendada actualmente

Avisos de fin de vida útil (EOL)

EOL de FlexNet

La licencia de FlexNet se anuló el 31 de diciembre de 2022. Todas las licencias SNA se trasladaron a Cisco Smart Licensing.

EOL de análisis de amenazas globales (GTA)

El GTA está programado para entrar en EOL el 31 de julio de 2024. En el aviso de EOL también se tratan las opciones de migración.

Precauciones y advertencias de actualización

Número 1: Conmutación por error de SMC: Una vez que inicie una actualización, NO realice una conmutación por error de SMC hasta que TODOS los dispositivos se actualicen, esto podría dar lugar a que el sistema deje de funcionar.