Contenido

Introducción

prerrequisitos

Componente usado

Requisito

Configuración

Introducción

Usted puede habilitar el Simple Network Management Protocol (SNMP) en un dispositivo SSL. El dispositivo SSL modela 1500, 2000 y 8200 soporta las tablas estándar SNMP MIB2, y utiliza la versión del v2c SNMP del protocolo. Este documento le proporciona los pasos para habilitar el SNMP en un dispositivo SSL.

Prerequisites

Componente usado

Los componentes siguientes se han utilizado en este documento:

- Dispositivos 1500 SSL, 2000, 8200

- Versión de software 3.6 o mayor

Requisito

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Configuración

Usted puede configurar el SNMP en un dispositivo SSL usando la interfaz del Web User del dispositivo. Los pasos son:

1. Navegue al menú de la Administración de la plataforma y seleccione la red de administración.

Note: El menú de la Administración de la plataforma muestra el nombre de host del dispositivo SSL. En este ejemplo, es Cisco.

2. Haga clic en el icono del lápiz para editar las configuraciones. La ventana de la red de administración del editar aparece.

3. Complete los campos adecuados, habilite el SNMP y configure los parámetros SNMP apropiadamente para su sistema de administración de SNMP. Click OK.

4. Aplique los cambios de configuración de plataforma.