Contenido

Introducción

Prerequisites

Componente utilizado

Antes de comenzar

Escribir una imagen de disco (archivo .iso) en el dispositivo de almacenamiento USB

Windows:

Linux y Mac OSX (con 'dd')

Recrear imagen de un dispositivo SSL

Introducción

Este documento proporciona instrucciones para volver a crear una imagen de SSL Appliance a la versión 3.6 o superior.

Prerequisites

Nota: El proceso de recreación de imágenes requiere acceso físico al dispositivo.

Componente utilizado

Esta guía se aplica a los siguientes modelos de hardware:

- Dispositivo SSL 1500

- Dispositivo SSL 2000

Antes de comenzar

- Cisco recomienda que cree una copia de seguridad de los datos de configuración, política y evento del dispositivo en el almacenamiento externo antes de la recreación de imágenes.

- Después de descargar un archivo de imagen adecuado (como 3.6 o superior) para el dispositivo SSL, verifique la integridad del archivo comparando el md5sum del archivo descargado con el md5sum publicado en la página de descarga.

- Obtenga un dispositivo de almacenamiento USB (capacidad mínima de 1 GB). En el proceso de creación de imágenes, los datos existentes en el dispositivo de almacenamiento USB se sobrescribirán por completo.

- Acceso a una aplicación capaz de crear un disco USB de arranque desde un archivo de imagen ISO.

- Proporcione acceso de consola al dispositivo SSL. Es posible utilizar la consola serial o un monitor y un teclado. La conectividad para estas opciones se puede encontrar en el panel posterior del dispositivo.

Escribir una imagen de disco (archivo .iso) en el dispositivo de almacenamiento USB

Windows:

Si utiliza Windows, consulte la documentación del software que está utilizando para escribir el archivo .iso en su dispositivo USB.

Linux y Mac OSX (con 'dd')

1. Conecte el dispositivo de almacenamiento USB al ordenador que se utilizará para la creación de imágenes.

2. Determine la ruta de bloqueo del dispositivo de almacenamiento USB.

En Linux, la trayectoria será /dev/sdX , donde X será asignado por el sistema operativo. Un método para identificar el dispositivo es ejecutar el comando mount antes y después de insertar el dispositivo USB. El nuevo dispositivo que aparece después de insertar el dispositivo USB mostrará la ruta al dispositivo USB.

Advertencia: Si no puede determinar la ruta al dispositivo con certeza, póngase en contacto con el servicio de asistencia para obtener asistencia.

En Mac OSX, utilice el siguiente procedimiento para determinar la trayectoria del dispositivo de bloqueo:

- Vaya a Apple Menu > About This Mac.

- Haga clic en Más información...

- Haga clic en Informe del sistema...

- En Hardware, seleccione USB.

- En Árbol de dispositivos USB, seleccione el dispositivo de almacenamiento USB.

- En los detalles siguientes, tome nota de la entrada en el campo Nombre de BSD. Este valor sustituye a X en la trayectoria del dispositivo de bloque /dev/X .

3. Con la interfaz de línea de comandos, ejecute el siguiente comando como root (nota: distingue entre mayúsculas y minúsculas):

En Linux OS

root@linux:~# dd if= of=

bs=1M; sync

En Mac OSX

sh-3.2# dd if= of=

bs=1m

Advertencia: Si se especifica la ruta incorrecta del dispositivo de bloqueo, se perderán los datos del disco especificado.

4. Desconecte o extraiga el dispositivo de almacenamiento USB y desconéctelo del ordenador. Para desmontar la memoria USB de la línea de comandos de un sistema Linux, utilice el siguiente comando:

root@linux:~# umount

Recrear imagen de un dispositivo SSL

1. Conecte un dispositivo de almacenamiento USB a la interfaz USB del panel frontal del dispositivo SSL.

2. Reinicie el dispositivo SSL.

3. El menú GRUB aparecerá en la consola. (Si GRUB no aparece: reinicie el aparato; pulse F11 durante el arranque; seleccione el dispositivo USB; y pulse Intro.) Seleccione la opción de menú Manufacturing DOM Install y presione Enter.

Figura 1: El menú GRUB, con la opción Manufacturing DOM install seleccionada.

4. Espere a que finalice la instalación de DOM (consulte la figura 2). Cuando se le solicite, reinicie manualmente el dispositivo SSL o espere 10 segundos para que el dispositivo se reinicie automáticamente.

Figura 2: La instalación DOM completa, justo antes del reinicio.

5. Desconecte el dispositivo de almacenamiento USB cuando el sistema se apague durante el proceso de reinicio.

6. Cuando aparezca el menú GRUB en la consola, seleccione la opción Factory re-install y presione Enter.

Figura 3: El menú GRUB, con la opción de reinstalación de fábrica seleccionada.

7. Espere a que se complete el proceso de reinstalación de fábrica. Espere unos minutos durante la etapa Wiping HD (ver figura 4).

Figura 4: La consola durante la etapa de borrado HD del proceso de reinstalación de fábrica.

8. Cuando el proceso de instalación haya finalizado (consulte la figura 5), reinicie manualmente el dispositivo SSL o espere 10 segundos para que el dispositivo se reinicie automáticamente.

Figura 5: La reinstalación completa de fábrica, justo antes del reinicio.

9. Una vez que el dispositivo SSL se ha iniciado, utilice el panel LCD para detectar la dirección IP de la interfaz de administración (si DHCP está disponible en la red) o para establecer manualmente la dirección IP.

10. Con la dirección IP de la interfaz de administración, acceda a la interfaz de usuario web del dispositivo SSL para completar el proceso de bootstrap.