Contenido

Introducción

Prerequisites

Antes de comenzar

Herramienta y hardware necesarios

Desmonte el módulo o la tapa de la ranura

Inserte un módulo o una cubierta de ranura

Introducción

En lugar de la configuración de puerto fijo habitual de la mayoría de los dispositivos de seguridad de gama alta, la modularidad de los dispositivos de la serie 8000 le permite elegir y cambiar el número y el tipo de interfaces del dispositivo. En los dispositivos de la serie 8000 se insertan varios módulos de red (NetMods) para personalizar la configuración de la interfaz de modo que se adapte a sus requisitos de red. Este documento describe cómo insertar y quitar un NetMod en un appliance FirePOWER serie 8000.

Precaución: si instala un NetMod en una ranura incompatible de su dispositivo o un NetMod no es compatible con su sistema, aparecerá un mensaje de error o advertencia en la interfaz web del Centro de defensa de administración cuando intente configurar el NetMod.

Prerequisites

Antes de comenzar

Antes de comenzar, prepárese para insertar o quitar el módulo con las siguientes directrices:

- Identifique todas las piezas del módulo y del dispositivo.

- Identifique las ranuras en las que desea instalar los NetMods.

- Identifique las ranuras correctas para los módulos de apilamiento.

- Confirme que las juntas del IME están en su lugar.

- Desconecte todos los cables de alimentación del dispositivo.

Advertencia: No puede intercambiar módulos en caliente. Debe apagar y desconectar ambos cables de alimentación del dispositivo antes de insertar o quitar módulos.

Precaución: utilice las prácticas adecuadas de descarga electrostática (ESD), como usar correas de muñeca y usar una superficie de trabajo ESD al manipular los módulos. Almacene los módulos no utilizados en una bolsa o caja ESD para evitar daños.

Herramienta y hardware necesarios

- Destornillador Torx T8

- Appliance FirePOWER serie 8000

Desmonte el módulo o la tapa de la ranura

Paso 1: Extraiga y reserve el tornillo Torx T8 de la palanca del módulo utilizando el destornillador Torx T8.

Paso 2: Tire de la palanca lejos del módulo para liberar el pestillo.

Paso 3: Deslice el módulo fuera de la ranura.

Inserte un módulo o una cubierta de ranura

Paso 1: Extraiga y reserve el tornillo Torx T8 de la palanca del módulo utilizando el destornillador Torx T8.

Paso 2: Tire de la palanca lejos del módulo para abrir el pestillo.  El extremo cercano del pestillo es visible.  El otro extremo del pestillo está dentro del módulo.

Paso 3: Inserte el módulo en la ranura hasta que el otro extremo del pestillo esté dentro de la ranura y el otro extremo del pestillo toque el exterior de la ranura.

Paso 4: Empuje la palanca hacia el módulo de modo que el pestillo encaje y tire del módulo hacia el interior de la ranura.

Paso 5: Presione firmemente sobre el orificio del tornillo para empujar la palanca completamente contra el módulo para asegurar el pestillo.

Paso 6: Inserte y apriete el tornillo T8 Torx reservado en la palanca.