Contenido

Introducción

Problema

Solución

Introducción

Este documento describe cómo establecer las interfaces de captura adecuadas en el dispositivo de hardware Flow Sensor 4240.

Problema

Hay dos opciones para las interfaces de captura en el modelo Flow Sensor 4240.  Tiene la opción de utilizar tarjetas Intel 4x10G O tarjetas Qlogic/Marvell 2x40G. Si se configura incorrectamente, puede ver el tráfico reflejado en eth1 y eth2, pero el estado del motor solo muestra estadísticas para eth6 y eth7.  En este caso, necesitamos configurar las interfaces de captura adecuadas.

Solución

Flow Sensor 4240 puede recolectarse en tarjetas Intel 4x10G O en tarjetas Qlogic/Marvell 2x40G.

Acceda a la interfaz de usuario web local del dispositivo de sensor de flujo.  La selección de la interfaz de monitoreo se puede cambiar en la Configuración avanzada de FlowSensor.  Al cambiar la selección de la interfaz de supervisión, se reinician los servicios.