Contenido

Introducción

Problema

Solución

Shell EFI

Agregar modo de recuperación a las opciones de inicio

Introducción

Este documento describe los pasos sobre cómo iniciar el dispositivo Secure Malware Analytics® en el modo de recuperación con EFI Shell y Agregar Modo de Recuperación a las Opciones de Inicio.

Problema

Puede ver, como se muestra en la imagen, que no se muestra el modo de recuperación en la ventana del BIOS:

Para poder iniciar en el Modo de recuperación en este escenario, debemos utilizar los pasos descritos en la siguiente sección.

Solución

Shell EFI

Paso 1. Conecte el adaptador KVM a un monitor externo y al teclado, y conéctelo al puerto KVM situado en la parte frontal del dispositivo. Si CIMC está disponible y configurado, puede utilizar un KVM remoto.

Paso 2. Reinicie el dispositivo.

Paso 3. Presione F6 en la ventana del BIOS para ver una lista de posibles objetivos de inicio.

Paso 4. Seleccione UEFI: Shell EFI integrado.

Paso 5. Inmediatamente después, presione ESC antes de que el script de inicio termine de moverse al shell EFI.

Paso 6. Lista de sistemas de archivos disponibles.

Paso 7. En este punto, necesita localizar el directorio Recovery que está en uno de los sistemas de archivos.

Paso 8. Desplácese hasta ese directorio.

Paso 9. Ejecute el comando fs1:\efi\Recovery\boot.efi

Paso 10. El dispositivo se inicia en el modo de recuperación.

Agregar modo de recuperación a las opciones de inicio

Paso 1. Conecte el adaptador KVM a un monitor externo y al teclado, y conéctelo al puerto KVM situado en la parte frontal del dispositivo. Si CIMC está disponible y configurado, puede utilizar un KVM remoto.

Paso 2. Reinicie el dispositivo.

Paso 3. Presione F6 en la ventana del BIOS para ver una lista de posibles objetivos de inicio.

Paso 4. Seleccione Enter Setup.

Paso 5. Navegue hasta Opciones de Inicio, desplácese hasta la parte inferior y seleccione Agregar nueva opción de inicio.

Paso 6. Seleccione Add boot option y escriba Recovery.

Paso 7. Seleccione Path para la opción de inicio y seleccione el sistema de archivos adecuado.

Paso 8. Seleccione <efi>, <Recovery> y <boot.efi>.

Paso 9. Seleccione Crear.

Paso 10. Se crea una nueva opción de inicio.

Paso 12. Coloque la opción Recuperación en el lugar #2 con +/- botones.

Paso 13. Navegue hasta Guardar y salir y seleccione Guardar cambios y salir.

Paso 14. Confirme los cambios.

Paso 15. El dispositivo se inicia normalmente.

Para obtener más información, vea la Guía de administración de Secure Malware Analytics Appliance.