Actualizaci�n de compatibilidad con Secure Firewall 3105 FTD de 7.4.2.4 a 7.4.6
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-09-14T05:00:00+00:00
Description: Se realiz� una consulta sobre la compatibilidad y el soporte para actualizar un firewall seguro Cisco Secure Firewall 3105 que ejecuta Firewall Threat Defence (FTD).

Contenido

Problema

Entorno

Resolución

Consideraciones clave sobre la actualización de Secure Firewall serie 3100

Requisitos de actualización de FXOS

Secuencia de aplicación de parche futura

Planificación de actualizaciones

Causa

Contenido relacionado

- Problema
- Entorno
- Resolución

- Consideraciones clave sobre la actualización de Secure Firewall serie 3100

- Requisitos de actualización de FXOS
- Secuencia de aplicación de parche futura
- Planificación de actualizaciones
- Causa
- Contenido relacionado

Problema

Se realizó una pregunta sobre la compatibilidad y el soporte para actualizar un firewall seguro Cisco 3105 que ejecuta Firewall Threat Defence (FTD) desde la versión 7.4.2.4 directamente a la versión 7.4.6. La pregunta se centró específicamente en si esta ruta de actualización es compatible y qué consideraciones deben tenerse en cuenta para la plataforma de la serie 3100.

Entorno

- Cisco Secure Firewall 3105. También se pueden utilizar otras plataformas.

- Firewall Threat Defence (FTD) versión 7.4.2.4 (versión actual).

- Versión de destino 7.4.6.

Resolución

Cisco Secure Firewall 3105 (FPR3105-NGFW-K9) admite una actualización directa de la versión 7.4.2.4 de FTD a la versión 7.4.6 de FTD. Esta ruta de actualización es oficialmente compatible y no requiere ninguna instalación de la versión intermedia de FTD.

Consideraciones clave sobre la actualización de Secure Firewall serie 3100

Requisitos de actualización de FXOS

Para Secure Firewall serie 3100, no se requiere una actualización independiente del sistema operativo extensible (FXOS) de Firepower al realizar la actualización de FTD 7.4.2.4 a 7.4.6. Esto simplifica el proceso de actualización en comparación con otras plataformas que requieren actualizaciones de FXOS.

Secuencia de aplicación de parche futura

Si es necesario aplicar un parche 7.4.6 después de la actualización base, utilice esta secuencia recomendada:

1.- Instalar la base FTD 7.4.6 imagen primero.

2.- Aplicar el parche 7.4.6 una vez finalizada la instalación de la imagen base.

Planificación de actualizaciones

Antes de continuar con la actualización, consulte la documentación oficial de actualización y compatibilidad de Cisco para asegurarse de que se cumplen todos los requisitos previos y para revisar cualquier consideración específica de la plataforma que se pueda aplicar a su implementación.

Causa

Se trataba de una solicitud de verificación de la compatibilidad más que de un problema técnico. Se realizó una consulta para confirmar la compatibilidad con la ruta de actualización antes de continuar con la actualización del software FTD en la plataforma Secure Firewall 3105.

Contenido relacionado

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/upgrade/management-center/740/upgrade-management-center-741/planning.html

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/secure-firewall/compatibility/threat-defense-compatibility.html

- Soporte técnico y descargas de Cisco