Contenido

Problema

El FTD en un par de alta disponibilidad (HA) se mostraba constantemente en un estado de error. La sincronización de la configuración no se completó entre los pares HA, a pesar de la conectividad IP exitosa entre las unidades. La implementación era una nueva implementación que ejecutaba el software Cisco Secure Firewall Threat Defence, que aún no se había puesto en marcha.

El problema surgió después de que la unidad principal se trasladara a su ubicación final y se cambiara su dirección IP de administración sin romper primero el par HA. El proceso de HA detectó comprobaciones de interfaz erróneas en las interfaces de datos supervisadas, lo que activó la lógica de evaluación de estado de HA para colocar la unidad principal en una función de error.

Entorno

- Firewall seguro FTD HA gestionado por FMC

- Nueva implementación de una actividad de migración que aún no está en producción

Resolución

La resolución implicaba la eliminación de las interfaces de datos seleccionadas de la configuración de supervisión de la interfaz de HA para evitar la detección de fallos falsos.

Pasos de resolución de problemas realizados

1: Los datos de solución de problemas confirmaron los fallos de comprobación de la interfaz de HA en las interfaces de datos supervisadas, mientras que la conectividad del mismo nivel de HA (latido y ping) siguió funcionando.

device# show failover

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: FailOver Ethernet1/8 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 5 of 776 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Version: Ours 9.20(2)121, Mate 9.20(2)121

Serial Number: Ours SERIAL#, Mate SERIAL#

Last Failover at: 17:14:25 UTC Mar 16 2026

This host: Primary - Failed

Active time: 0 (sec)

slot 0: FPR-1120 hw/sw rev (2.0/9.20(2)121) status (Up Sys)

Interface To-DC1-ACC (0.0.0.0): No Link (Waiting)

Interface To-DC1-WAN (0.0.0.0): No Link (Waiting)

Interface management (203.0.113.131/fe80::a610:b6ff:fe3d:e101): Normal (Monitored)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Other host: Secondary - Active

Active time: 184688 (sec)

Interface To-DC1-ACC (0.0.0.0): No Link (Waiting)

Interface To-DC1-WAN (10.230.2.2): Normal (Waiting)

Interface management (203.0.113.130/fe80::6ae5:9eff:fee6:d681): Normal (Monitored)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

2: Se confirmó que las transiciones de estado de HA se producían en función de los resultados de supervisión de la interfaz, no de los problemas de conectividad del plano de gestión.

device# show failover history

17:16:51 UTC Mar 16 2026

Standby Ready              Failed                     Interface check

This host:2

single_vf: To-DC1-ACC

single_vf: To-DC1-WAN

Other host:1

single_vf: To-DC1-ACC

Cambios de configuración

1: La configuración de HA se actualizó para excluir las interfaces de datos afectadas de la supervisión del estado de la interfaz, evitando así la detección de fallos falsos.

2: Después de los cambios de configuración, el FTD principal cambió correctamente al estado Preparado en espera, lo que confirma la sincronización de HA y la estabilidad de estado adecuadas.

3: La prueba de conmutación por fallo de HA se completó correctamente con los resultados esperados, validando la estabilidad de la configuración de HA después de los cambios.

Aclaraciones del comportamiento esperado

Estos comportamientos observados durante la resolución de problemas son esperados y están diseñados para:

- Nombres de host duplicados en pares FTD: Se espera que ambas unidades que muestran el mismo nombre de host tengan un comportamiento en FTD HA, ya que el nombre de host de la unidad activa se presenta en todo el sistema (se realiza un seguimiento en la solicitud de mejora CSCwe31354)

- Propiedad de la dirección IP: Sólo el FTD activo muestra direcciones IP activas en las interfaces de datos, lo que se espera por diseño para evitar condiciones de cerebro dividido. Si no se configura ninguna dirección IP en espera de la interfaz, el FTD Standby Ready aparece como sin direcciones IP configuradas en sus interfaces.

Causa

El FTD primario fue marcado como Fallado debido a fallas de comprobación de estado de la interfaz de alta disponibilidad en las interfaces de datos monitoreadas, causando que el peer con más interfaces operativas permanezca Activo. Este comportamiento se describe por diseño en FTD High Availability y se documenta en las directrices de Cisco Secure Firewall HA. El proceso de HA detectó comprobaciones de interfaz erróneas en las interfaces de datos supervisadas, lo que activó la lógica de evaluación de estado de HA para colocar la unidad principal en una función de error.

Contenido relacionado

- Guía de configuración de Cisco Secure Firewall Device Manager: alta disponibilidad (conmutación por fallo)

- Soporte técnico y descargas de Cisco