Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo configurar Cisco Secure FTD para enviar eventos de seguridad a Security Cloud Control (SCC) mediante Secure Event Connector (SEC).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Secure Firewall Threat Defence (FTD)

- Interfaz de línea de comandos (CLI) de Linux

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco Secure FTD 7.6

- Servidor Ubuntu versión 24.04

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Paso 1. Inicie sesión en el portal de nube de SCC:

Paso 2. En el menú de la izquierda, elija Administration y Secure Connectors:

Paso 3. En el lado superior derecho, haga clic en el icono más para incorporar un nuevo conector y elegir Secure Event Connector:

Paso 4. Use los pasos para instalar y arrancar el conector según la opción deseada entre 'Uso de la VM', 'Uso de su propia VM' o 'A una SDC o SEC VM existente':

Paso 5. Un mensaje similar se ve cuando el bootstrap se realiza con éxito:

Paso 6. Una vez que se implementa y se inicia el conector, la información del puerto es visible en el portal SCC:

Paso 7. En Cisco Secure Firewall Management Center (FMC), vaya a Políticas y, a continuación, a Control de acceso. Elija la política correspondiente a los dispositivos que se van a incorporar.

Paso 8. Elija Más y luego Registro:

Paso 9. Habilite la opción de alerta Send using specific syslog y agregue una nueva alerta Syslog. Utilice la información de puerto y dirección del protocolo de Internet (IP) obtenida del conector SEC en el portal SCC:

Paso 10. Vuelva a la política de control de acceso, modifique las reglas individuales para enviar los eventos al servidor Syslog:

Paso 11. Implemente los cambios realizados en el FTD para permitir que el firewall comience a registrar los eventos.

Verificación

Para verificar que los cambios se ejecutaron correctamente y que el registro de eventos se está llevando a cabo, navegue hasta Eventos y registros y Registro de eventos en el portal de SCC y confirme que los eventos son visibles:

Troubleshoot

En FTD, ejecute una captura de paquetes en el dispositivo usando la interfaz de administración que coincida con el tráfico que navega a SEC para capturar el tráfico de syslog:

> capture-traffic

Please choose domain to capture traffic from:

0 - eth0

1 - Global

Selection? 0

Warning: Blanket capture may cause high CPU usage and reduced throughput, use selective filtering to reduce the impact.

Please specify tcpdump options desired.

(or enter '?' for a list of supported options)

Options: host 19.0.0.10 port 10025

Starting traffic capture, press ctrl + c to exit (Maximum 1,000,000 packets will be captured)

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: can't parse filter expression: syntax error

Exiting.

> capture-traffic

Please choose domain to capture traffic from:

0 - eth0

1 - Global

Selection? 0

Warning: Blanket capture may cause high CPU usage and reduced throughput, use selective filtering to reduce the impact.

Please specify tcpdump options desired.

(or enter '?' for a list of supported options)

Options: host 19.0.0.10 and port 10025

Starting traffic capture, press ctrl + c to exit (Maximum 1,000,000 packets will be captured)

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

10:43:00.191655 IP firepower.56533 > 19.0.0.10.10025: UDP, length 876

10:43:01.195318 IP firepower.56533 > 19.0.0.10.10025: UDP, length 1192

10:43:03.206738 IP firepower.56533 > 19.0.0.10.10025: UDP, length 809

10:43:08.242948 IP firepower.56533 > 19.0.0.10.10025: UDP, length 1170

Desde la máquina virtual SEC, asegúrese de que la máquina virtual tenga conectividad a Internet. Ejecute el comando sdc troubleshoot, para generar un paquete de troubleshooting que se puede utilizar para verificar el archivo lar.log para obtener un diagnóstico adicional.