Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Resolución de problemas

Identificación del Proceso Linux que Consume CPU Alta

Uso elevado de la CPU en los núcleos del sistema Cisco Secure Firewall

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe el uso elevado de la CPU en Cisco Secure Firewall Threat Defence (FTD), donde alto se refiere al uso de la CPU del 90% o superior.

Prerequisites

Requirements

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC).

- Cisco Secure Firewall Threat Defence (FTD).

Componentes Utilizados

- Cisco Secure Firewall Management Center que ejecuta la versión 7.4.2.

- Cisco Secure Firewall Threat Defence versión 7.4.2.

Antecedentes

Cisco Secure Firewall es una imagen unificada de Lina y Snort. Los procesos ponen en peligro el back-end del sistema Cisco Secure Firewall. Los procesos y subprocesos de Cisco Secure Firewall tienen afinidad, que hace referencia a la capacidad de enlazar un proceso o subproceso a un núcleo o conjunto de núcleos de CPU específicos. Algunos procesos, como Lina o Snort, tienen afinidad exclusiva con núcleos específicos, lo que significa que no se pueden ejecutar otros procesos o subprocesos en estos núcleos.

Resolución de problemas

Identificación del Proceso Linux que Consume CPU Alta

Para identificar los procesos que consumen una gran cantidad de CPU en Cisco Secure Firewall, consulte estos resultados:

top command output nos ayuda a identificar los procesos que consumen más CPU.

top - 17:27:37 up 62 days, 22:52, 2 users, load average: 0.41, 0.55, 0.48

Tasks: 158 total, 1 running, 157 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

%Cpu(s): 0.9 us, 1.1 sy, 0.7 ni, 93.4 id, 3.9 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

MiB Mem : 7981.8 total, 821.0 free, 3184.3 used, 3976.5 buff/cache

MiB Swap: 5378.2 total, 4361.2 free, 1017.0 used. 4563.9 avail Mem

PID  USER  PR   NI   VIRT     RES    SHR     S  %CPU  %MEM  TIME+    COMMAND

3394 root  25   5    425680   4860   4652    S  7.6    0.1  6494:36   loggerd

3685 root  0   -20   2958720  1.4g   130268  S  6.0    18.0 5062:29   lina

4494 root  1   -19   1339224  509956 44688   S  1.7    6.2  1659:12   snort3

3979 root  20   0    2270592  141480 16840   S  0.7    1.7  637:29.39 SFDataCorrelator

Presione 1 y verifique el uso de la CPU por núcleo.

top - 17:30:36 up 62 days, 22:55, 2 users, load average: 0.33, 0.47, 0.45

Tasks: 157 total, 1 running, 156 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

%Cpu0 : 3.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 97.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

%Cpu1 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

%Cpu2 : 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

%Cpu3 : 1.3 us, 5.3 sy, 2.7 ni, 90.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

MiB Mem : 7981.8 total, 831.5 free, 3173.6 used, 3976.7 buff/cache

MiB Swap: 5378.2 total, 4361.2 free, 1017.0 used. 4574.7 avail Mem

PID  USER  PR  NI   VIRT     RES     SHR    S   %CPU   %MEM   TIME+      COMMAND

3394 root  25  5    425680   4860    4652   S    7.6    0.1   6494:36    loggerd

3685 root  0  -20   2958720  1.4g    13026  S    6.0    18.0  5062:29    lina

4494 root  1  -19   1339224  509956  44688  S    1.7    6.2   1659:12    snort3

3979 root  20  0    2270592  141480  16840  S    0.7    1.7   637:29.39  SFDataCorrelator

Presione c para verificar los detalles del proceso.

top - 17:31:53 up 62 days, 22:56, 2 users, load average: 0.34, 0.45, 0.45

Tasks: 157 total, 1 running, 156 sleeping, 0 stopped, 0 zombie

%Cpu0 : 3.7 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 95.3 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

%Cpu1 : 0.0 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

%Cpu2 : 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni,100.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

%Cpu3 : 2.0 us, 3.7 sy, 2.7 ni, 91.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st

MiB Mem : 7981.8 total, 831.4 free, 3173.7 used, 3976.7 buff/cache

MiB Swap: 5378.2 total, 4361.2 free, 1017.0 used. 4574.5 avail Mem

PID  USER  PR   NI  VIRT    RES     SHR    S  %CPU   %MEM   TIME+  COMMAND

3394 root  25   5   425680  4860   4652    S   7.3    0.1  6494:55   /ngfw/usr/local/sf/bin/loggerd

3685 root  0   -20  2958720 1.4g   130268  S   6.0   18.0  5062:45   lina -p 3562 -t -l

4494 root  1   -19  1339224 509956 44688   S   2.3    6.2  1659:17   /ngfw/var/sf/detection_engines/ad583ea8-e56f-11ee-a7+

3418 root  20   0   1640540 16824  13900   S   0.7    0.2  274:48.05 /ngfw/usr/local/sf/bin/adi

3979 root  20   0   2270592 141480 16840   S   0.7    1.7  637:31.13 /ngfw/usr/local/sf/bin/SFDataCorrelator --nodaemon

3380 root  20   0   3860    2852   2336    S   0.3    0.0  6:27.14   /bin/bash /ngfw/usr/local/sf/bin/pmmon.sh

Considere un ejemplo de un proceso (monetdb) que consume mucha CPU después de verificar desde el comando top que monetdb es el culpable.

Puede realizar un seguimiento de merovingian.log en el modo experto ngfw/var/log/monetdb/merovingian.log.

root@FirePower:/# cd /ngfw/var/log/#catmerovingian.log

2025-03-06 23:24:11 ERR eventdb[26531]: #client12: createExceptionInternal:

!ERROR: SQLException:sql.drop_table:42000!DROP TABLE: unable to drop table connectionevent_1720808160_0 (there are database objects which depend on it)

2025-03-06 23:24:11 ERR eventdb[26531]: #client12: createExceptionInternal:

!ERROR: SQLException:sql.drop_table:42000!DROP TABLE: unable to drop table

connectionevent_1720971900_0 (there are database objects which depend on it)

Uso elevado de la CPU en los núcleos del sistema Cisco Secure Firewall

Estos son los pasos para la solución de problemas en caso de CPU alta en los núcleos del sistema Cisco Secure Firewall.

1. Confirme el uso elevado del sistema de CPU en la supervisión del estado de FMC.

- Marque la columna de notificación en FMC para comprobar el uso elevado de la CPU.

- Vaya a System > Health > Monitor y observe los núcleos afectados.

2. Verifique los núcleos de CPU afectados en la CLI de FTD.

- Compruebe la afinidad de la CPU y confirme que los núcleos afectados son el núcleo del sistema.

> pmtool show affinity

Received status (0):

Affinity Status

System CPU Affinity: 3,9 (desired 3,9 )

..

admin@firepower:~$ sudo mpstat -P 3,9 1

Linux 4.18.45-yocto-standard (firepower)       03/03/25        _x86_64_        (64 CPU)

1:06:15     CPU    %usr   %nice    %sys   %iowait    %irq    %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle

1:06:15      3     4.00   54.00   24.00    0.00      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    14.00

1:06:15      9     0.00   74.00   25.00    0.00      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

1:06:15     CPU    %usr   %nice    %sys   %iowait    %irq    %soft  %steal  %guest  %gnice   %idle

1:06:16      3     6.00   44.00   34.00    0.00      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    4.00

1:06:16      9     2.00   74.00   22.00    0.00      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

1:06:16     CPU    %usr   %nice    %sys  %iowait     %irq   %soft   %steal  %guest  %gnice   %idle

1:06:16      3     6.00   34.00   24.00    0.00      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    34.00

1:06:16      9     0.00   74.00   24.00    0.00      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00

…

Average:     9    3.71   67.43    22.14    0.00      0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    9.71

- Runmpstatorspara supervisar el uso de la CPU en los núcleos del sistema. En este ejemplo,1hace referencia al intervalo de supervisión de1/segundo.

Cuanto mayor sea el uso de la CPU, menor será el %inactivo porque es igual a 100 - total de otra columna %.

admin@firepower:~$ sudo sar -P 3,9 1

Linux 4.18.45-yocto-standard (firepower)       03/03/24        _x86_64_        (64 CPU)

1:06:17        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle

1:06:18         3      5.00      54.00     28.00      0.00      0.00     14.00

1:06:18         9      1.00      80.00     19.00      0.00      0.00      0.00

1:06:18        CPU     %user    %nice    %system   %iowait    %steal     %idle

1:06:19         3      5.00      41.00     22.00      0.00      0.00     24.00

1:06:19         9      2.00      84.00     12.00      0.00      0.00      0.00

1:06:19        CPU     %user    %nice    %system   %iowait    %steal     %idle

1:06:20         3      1.00      67.00     15.00      0.00      0.00     4.00

1:06:20         9      5.00      68.00     24.00      0.00      0.00      0.00

1:06:20        CPU     %user    %nice    %system   %iowait    %steal     %idle

1:09:21         3      6.00      26.00     27.00      0.00      0.00     41.00

1:09:21         9      0.00      86.00     14.00      0.00      0.00      0.00

El encabezado de la columna se describe como:

- %user: uso de CPU en el espacio de usuario (código de aplicación) con el valor de nice predeterminado.

- %nice - Uso de CPU en el espacio de usuario (código de aplicación) con un valor nice positivo.

- %system - Uso de CPU en el espacio del núcleo.%idle - 100% menos el resto de los campos

Consejo: Ejecute este comando para encontrar la lista de subprocesos que se ejecutan en núcleos específicos.

pidstat -h -t -p ALL 1 | awk '($10=="%CPU") || (10 ==XX $) || 10 ==AA) Y 9 + 0 $ > 10,00 $)

Ejecute el comando top en el modo experto para encontrar la lista de procesos que se ejecutan en núcleos específicos.

3. Compruebe si un proceso es multithread.

admin@firepower:~$ sudo pidstat -h -t -p $(pidof snort3) 1

Linux 4.18.45-yocto-standard (firepower)       03/03/25       _x86_64_        (64 CPU)

# Time        UID      TGID       TID    %usr    %system   %guest   %wait     %CPU      CPU     Command

4:20:05        0       4162        -     279.08   17.17    0.00     0.99      285.15    3     snort3 <------- multi-threaded (>1 threads)

4:20:05        0         -       4162    3.96      0.99    0.00     0.99      4.95      3     |__snort3

4:20:05        0         -       4165    0.00      0.00    0.00     0.00      0.00      7     |__snort3

4:20:05        0         -       4167    0.00      0.00    0.00     0.00      0.00      9     |__snort3

4:20:05        0         -       4168    0.00      0.00    0.00     0.00      0.00      9     |__snort3

4:20:05        0         -       4169    0.00      0.00    0.00     0.00      0.00      9     |__snort3

4:20:05        0         -       4172    0.00      0.00    0.00     0.00      0.00      9     |__snort3

4:20:05        0         -       4175    0.00      0.00    0.00     0.00      0.00      9     |__snort3

4:20:05        0         -       4177    0.00      0.00    0.00     0.00      0.00      3     |__snort3

admin@firepower:~$ sudo pidstat -h -t -p $(pidof rsyslog) 1

Linux 4.18.45-yocto-standard (firepower)       03/03/25        _x86_64_        (64 CPU)

# Time        UID      TGID       TID    %usr %system  %guest   %wait    %CPU   CPU  Command

4:22:47        0         1         -    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    32  init

4:22:47        0         -         1    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    32  |__init <---- single-threaded (1 thread)

4. Compruebe si se ejecuta algún subproceso de proceso en los núcleos del sistema.

admin@firepower:~$ sudo pidstat -h -t -p $(pidof EventHandler) 1

Password:

Linux 4.18.45-yocto-standard (firepower)       03/03/25        _x86_64_        (64 CPU)

# Time        UID      TGID       TID      %usr    %system   %guest   %wait    %CPU     CPU    Command

04:46:01        0      327455      -       61.00    23.00     0.00     0.00     83.00   3      EventHandler <--- All threads run on system cores

04:46:01        0         -     327455     0.00     0.00      0.00     0.00     0.00    3      |__EventHandler

04:46:01        0         -     327456     30.00    0.00      0.00     60.00    40.00   3      |__EventHandler

04:46:01        0         -     327457     29.00    9.00      0.00     64.00    33.00   9      |__EventHandler

04:46:01        0         -     327458     0.00     0.00      0.00     0.00     0.00    3      |__EventHandler

04:46:01        0         -     327459     0.00     0.00      0.00     0.00     0.00    3      |__zmqio-0

04:46:01        0         -     327465     0.00     0.00      0.00     0.00     0.00    9      |__zmqio-1

04:46:01        0         -     327466     0.00     0.00      0.00     1.00     0.00    9      |__EventHandler

04:46:01        0         -     327468     3.00     2.00      0.00     3.00     5.00    9      |__EventHandler

04:46:01        0         -     327470     0.00     0.00      0.00     0.00     0.00    9      |__EventHandler

04:46:01        0         -     327475     0.00     0.00      0.00     0.00     0.00    3      |__EventHandler

04:46:01        0         -     327476     0.00     0.00      0.00     0.00     0.00    9      |__EventHandler

04:46:01        0         -     327477     0.00     0.00      0.00     0.00     0.00    3      |__EventHandler

04:46:01        0         -     327478     0.00     0.00      0.00     0.00     0.00    9      |__zmqio-2

04:46:01        0         -     327479     0.00     0.00      0.00     0.00     0.00    9      |__zmqio-3

5. Compruebe sicualquiera de los subprocesos contribuyen ao provocar un uso elevado de la CPU en los núcleos del sistema.

admin@firepower:~$ sudo pidstat -h -t -p $(pidof EventHandler) 1

Linux 4.18.45-yocto-standard (firepower)       03/03/25        _x86_64_        (64 CPU)

# Time        UID        TGID       TID      %usr   %system   %guest    %wait    %CPU    CPU    Command

05:13:30        0        327455      -      111.77   19.80    0.00      0.00    136.57    3     EventHandler <---- Process CPU usage = Σ (threads %CPU).

05:13:30        0         -       327455    0.00     0.00     0.00      0.00    0.00      3     |__EventHandler

05:13:30        0         -       327456    33.64    0.00     0.00      65.17   37.54     9     |__EventHandler  <---- Thread on system cores with highest CPU usage

05:13:30        0         -       327457    74.24    15.83    0.00      7.92    94.18     3     |__EventHandler  <---- Thread on system cores with highest CPU usage

05:13:30        0         -       327458    0.00     0.00     0.00      0.00    0.00      3     |__EventHandler

05:13:30        0         -       327459    0.00     0.00     0.00      0.00    0.00      9     |__zmqio-0

05:13:30        0         -       327465    0.00     0.00     0.00      0.00    0.00      9     |__zmqio-1

05:13:30        0         -       327466    0.00     0.99     0.00      0.00    0.99      3     |__EventHandler

05:13:30        0         -       327468    1.98     2.97     0.00      5.94    4.85      9     |__EventHandler

05:13:30        0         -       327470    0.00     0.00     0.00      0.99    0.00      3     |__EventHandler

05:13:30        0         -       327475    0.00     0.00     0.00      0.00    0.00      9     |__EventHandler

05:13:30        0         -       327476    0.00     0.00     0.00      0.00    0.00      9     |__EventHandler

05:13:30        0         -       327477    0.00     0.00     0.00      0.00    0.00      9     |__EventHandler

05:13:30        0         -       327478    0.00     0.00     0.00      0.00    0.00      3     |__zmqio-2

05:13:30        0         -       327479    0.00     0.00     0.00      0.00    0.00      9     |__zmqio-3

- EventHandler es una CPU multiproceso que se ejecuta en los núcleos del sistema.

- Threads TID=327456y TID=327457 tienen el mayor uso de CPU.

- El uso de CPU del proceso es igual a la suma del uso de CPU de todos los subprocesos.

Información Relacionada

Guía de administración de Cisco Secure Firewall Management Center, 7.6

Guía de configuración de dispositivos de Cisco Secure Firewall Management Center, 7.6