Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Ruta de tráfico de administración en implementaciones de interfaz de administración convergente

Verificación

Conclusión

Referencias

Introducción

Este documento describe la dirección IP 203.0.113.x que se muestra en la salida de algunos comandos de la defensa contra amenazas de firewall seguro (FTD).

Prerequisites

Requirements

Conocimiento básico del producto.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Secure Firewall Thread Defense (FTD) 7.4.x, 7.6.x. gestionado por el administrador de dispositivos de firewall seguro (FDM) o el centro de gestión de firewall seguro (FMC).

Antecedentes

Después de actualizar el software a las versiones 7.4.x o 7.6.x, puede observar cambios relacionados con la dirección IP de la interfaz de administración:

Nota: Los resultados de este artículo son relevantes para los FTD gestionados por FMC cuando la interfaz de acceso del administrador no es una interfaz de datos y los FTD gestionados por FDM cuando la opción "Utilizar gateways únicos para la interfaz de gestión" no está configurada.

En los casos en que se utiliza una interfaz de datos para el acceso del administrador, algunos detalles como la trayectoria del tráfico de administración o el resultado del comando show network difieren.

Consulte la sección "Cambio de la interfaz de acceso del jefe de la gestión a los datos" en el capítulo: Configuración de dispositivos en la Guía de configuración de dispositivos de Cisco Secure Firewall Management Center, 7.6 y en la sección "Configuración de la interfaz de gestión" del capítulo: Interfaces de la Guía de configuración de Cisco Secure Firewall Device Manager, versión 7.6.

1. La dirección IP es 203.0.113.x, aunque no se configuró manualmente. Este es un ejemplo de salida de FTD que se ejecuta en todas las plataformas excepto Firepower 4100/9300:

> show nameif

Interface                Name                     Security

Management1/1            management                 0

> show interface ip brief

Interface                  IP-Address      OK?           Method Status      Protocol

…

Management1/1              203.0.113.130   YES           unset  up          up

> show interface Management

Interface Management1/1 "management", is up, line protocol is up

Hardware is en_vtun rev00, DLY 1000 usec

Input flow control is unsupported, output flow control is unsupported

MAC address 0053.500.2222, MTU 1500

IP address 203.0.113.130, subnet mask 255.255.255.248

…

> show running-config interface Management 1/1

!

interface Management1/1

management-only

cts manual

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

La interfaz de administración de FTD que se ejecuta en Firepower 4100/9300:

> show nameif

Interface                Name                     Security

…

Ethernet1/1              management                 0

> show interface ip brief

Interface                  IP-Address      OK?           Method Status      Protocol

…

Ethernet1/1                203.0.113.130   YES           unset  up          up

> show interface management

Interface Ethernet1/1 "management", is up, line protocol is up

Hardware is EtherSVI, BW 1000 Mbps, DLY 10 usec

MAC address 0053.500.1111, MTU 1500

IP address 203.0.113.130, subnet mask 255.255.255.248

…

> show running-config interface Ethernet 1/1

interface Ethernet1/1

management-only

nameif management

cts manual

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

Nota: En Firepower 4100/9300, puede crear un Ethernet/y dedicado como interfaz de administración personalizada para aplicaciones, por lo tanto, el nombre de la interfaz física es Ethernet/y, no ManagementX/y.

2. Esta dirección IP es diferente de la dirección IP que se muestra en la salida del comando show network:

> show network

===============[ System Information ]===============

Hostname                  : firewall

Domains                   : www.example.org

DNS Servers               : 198.51.100.100

DNS from router           : enabled

Management port           : 8305

IPv4 Default route

Gateway                 : 192.0.2.1

==================[ management0 ]===================

Admin State               : enabled

Admin Speed               : sfpDetect

Operation Speed           : 1gbps

Link                      : up

Channels                  : Management & Events

Mode                      : Non-Autonegotiation

MDI/MDIX                  : Auto/MDIX

MTU                       : 1500

MAC Address               : 00:53:00:00:00:01

---------------------[ IPv4 ]----------------------

Configuration             : Manual

Address                   : 192.0.2.100

Netmask                   : 255.255.255.0

Gateway                   : 192.0.2.1

----------------------[ IPv6 ]----------------------

Configuration             : Disabled

La dirección IP 203.0.113.x se asigna a la interfaz de administración como parte de la función de interfaz de administración convergente (CMI) introducida en la versión 7.4.0. Específicamente, después de la actualización del software a la versión 7.4.x o posterior, el software propone combinar las interfaces de administración y diagnóstico como se muestra en la sección Fusionar las interfaces de administración y diagnóstico. Si la fusión es exitosa, el nombre de la interfaz de administración if se convierte en administración y se le asigna automáticamente la dirección IP interna 203.0.113.x.

Ruta de tráfico de administración en implementaciones de interfaz de administración convergente

La dirección IP 203.0.113.x se utiliza para proporcionar conectividad de administración desde el motor Line y a las redes de administración externas a través de la interfaz management0 del chasis de la siguiente manera. Esta conectividad es esencial en los casos en los que se configuran servicios de línea como syslog, resolución de nombres de dominio (DNS), acceso a los servidores de autenticación, autorización y contabilidad (AAA), etc.

Este diagrama muestra una descripción general de alto nivel de la trayectoria del tráfico de administración desde el motor Lina a la red de administración externa:

Puntos clave:

1. La dirección IP 203.0.113.x con la máscara de red /29 se configura en la interfaz con la administración nameif. Pero esta configuración no es visible en el resultado del comando show run interface:

> show interface Management

Interface Management1/1 "management", is up, line protocol is up

Hardware is en_vtun rev00, DLY 1000 usec

Input flow control is unsupported, output flow control is unsupported

MAC address bce7.1234.ab82, MTU 1500

IP address 203.0.113.130, subnet mask 255.255.255.248

…

> show running-config interface Management 1/1

!

interface Management1/1

management-only

nameif management

cts manual

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

La gateway predeterminada 203.0.113.129 network se configura en en la tabla de ruteo de administración. Esta ruta predeterminada no está visible en la salida del comando show route management-only sin argumentos. Puede verificar la ruta especificando la dirección 0.0.0.0:

> show route management-only

Routing Table: mgmt-only

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is not set

> show route management-only 0.0.0.0

Routing Table: mgmt-only

Routing entry for 0.0.0.0 0.0.0.0, supernet

Known via "static", distance 128, metric 0, candidate default path

Routing Descriptor Blocks:

* 203.0.113.129, via management

Route metric is 0, traffic share count is 1

> show asp table routing management-only

route table timestamp: 51

in   203.0.113.128   255.255.255.248 management

in   0.0.0.0         0.0.0.0         via 203.0.113.129, management

out  255.255.255.255 255.255.255.255 management

out  203.0.113.130   255.255.255.255 management

out  203.0.113.128   255.255.255.248 management

out  224.0.0.0       240.0.0.0       management

out  0.0.0.0         0.0.0.0         via 203.0.113.129, management

out  0.0.0.0         0.0.0.0         via 0.0.0.0, identity

2. La dirección IP 203.0.113.129 se configura en el lado de Linux y es visible en el modo experto y se asigna a una interfaz interna, por ejemplo, tap_M0:

admin@KSEC-FPR3100-2:~$ ip route show 203.0.113.129/29

203.0.113.128/29 dev tap_M0 proto kernel scope link src 203.0.113.129

3. En Linux, la dirección IP de administración del chasis se asigna a la interfaz management0. Ésta es la dirección IP visible en el resultado del comando show network:

> show network

===============[ System Information ]===============

Hostname                  : firewall

Domains                   : www.example.org

DNS Servers               : 198.51.100.100

DNS from router           : enabled

Management port           : 8305

IPv4 Default route

Gateway                 : 192.0.2.1

==================[ management0 ]===================

Admin State               : enabled

Admin Speed               : sfpDetect

Operation Speed           : 1gbps

Link                      : up

Channels                  : Management & Events

Mode                      : Non-Autonegotiation

MDI/MDIX                  : Auto/MDIX

MTU                       : 1500

MAC Address               : 00:53:00:00:00:01

---------------------[ IPv4 ]----------------------

Configuration             : Manual

Address                   : 192.0.2.100

Netmask                   : 255.255.255.0

Gateway                   : 192.0.2.1

----------------------[ IPv6 ]----------------------

Configuration             : Disabled

> expert

admin@KSEC-FPR3100-2:~$ ip addr show management0

15: management0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000

link/ether 00:53:00:00:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 192.0.2.100/24 brd 192.0.2.255 scope global management0

valid_lft forever preferred_lft forever

…

admin@KSEC-FPR3100-2:~$ ip route show default

default via 192.0.2.1 dev management0

4. Hay traducción dinámica de direcciones de puerto (PAT) en la interfaz management0 que traduce la dirección IP de origen a la dirección IP de la interfaz management0. La PAT dinámica se logra configurando una regla iptables con la acción MASQUERADE en la interfaz management0:

admin@KSEC-FPR3100-2:~$ sudo iptables -t nat -L -v -n

Password:

…

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 49947 packets, 2347K bytes)

pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

6219  407K MASQUERADE  all  --  *      management0+  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

Verificación

En este ejemplo, CMI está habilitado y en la configuración de la plataforma se configura la resolución DNS a través de la interfaz de administración:

> show management-interface convergence

management-interface convergence

> show running-config dns

dns domain-lookup management

DNS server-group DefaultDNS

DNS server-group ciscodns

name-server 198.51.100.100 management

dns-group ciscodns

Las capturas de paquetes se configuran en las interfaces Lina management, Linux tap_M0 y management0:

> show capture

capture dns type raw-data interface management [Capturing - 0 bytes]

match udp any any eq domain

> expert

admin@firewall:~$ sudo tcpdump -n -i tap_M0 udp and port 53

Password:

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on tap_M0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

> expert

admin@firewall:~$ sudo tcpdump -n -i management0 udp and port 53

Password:

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on management0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

Una solicitud de eco ICMP a un nombre de dominio completo (FQDN) de muestra genera una solicitud DNS desde el motor de línea. La captura de paquetes en el motor Lina y la interfaz tap_M0 de Linux muestra la dirección IP del iniciador 203.0.113.130, que es la dirección IP CMI de la interfaz de administración:

> ping interface management www.example.org

Please use 'CTRL+C' to cancel/abort...

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.254, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 120/122/130 ms

> show capture dns

2 packets captured

1: 23:14:22.562303       203.0.113.130.45158 > 198.51.100.100.53:  udp 29

2: 23:14:22.595351       198.51.100.100.53 > 203.0.113.130.45158:  udp 45

2 packets shown

admin@firewall:~$ sudo tcpdump -n -i tap_M0 udp and port 53

Password:

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on tap_M0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

23:14:22.570892 IP 203.0.113.130.45158 > 198.51.100.100.53: 38323+ A? www.example.org. (29)

23:14:22.603902 IP 198.51.100.100.53 > 203.0.113.130.45158: 38323 1/0/0 A 198.51.100.254(45)

Las capturas de paquetes en la interfaz management0 muestran la dirección IP de la interfaz management0 como dirección IP de iniciador. Esto se debe a la PAT dinámica mencionada en la sección "Ruta de tráfico de administración en implementaciones de interfaz de administración convergente":

admin@firewall:~$ sudo tcpdump -n -i management0 udp and port 53

Password:

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on management0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

23:14:22.570927 IP 192.0.2.100.45158 > 198.51.100.100.53: 38323+ A? www.example.org. (29)

23:14:22.603877 IP 198.51.100.100.53 > 192.0.2.100.45158: 38323 1/0/0 A 198.51.100.254 (45)

Conclusión

Si CMI está habilitado, la dirección IP 203.0.113.x es asignada automáticamente y utilizada internamente por el software para proporcionar conectividad entre el motor de línea y la red de administración externa. Puede ignorar esta dirección IP.

La dirección IP que se muestra en la salida del comando show network no se modifica y es la única dirección IP válida a la que debe referirse como dirección IP de administración de FTD.

Referencias

- Combinación de las interfaces de gestión y de diagnóstico

- Guía de configuración de dispositivos de Cisco Secure Firewall Management Center, 7.6

- Guía de configuración de Cisco Secure Firewall Device Manager, versión 7.6