Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Fondo EIGRP

Configuración Básica

Reglas de filtro

Redistribución

Interfaz

Temporizadores hello y hold

Autenticación

Comandos de solución de problemas y validación

Verificación

Configuración Básica

Redistribución

Configuración de la interfaz

Validación mediante comandos

Introducción

Este documento describe cómo verificar y resolver problemas de configuración EIGRP en dispositivos FTD usando un FMC como administrador.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Conceptos y funcionalidad del protocolo de routing de gateway interior (EIGRP) mejorado

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

- Cisco Secure Firewall Threat Defence (FTD)

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- FTDv para VMWare en la versión 7.2.8.

- FMC para VMWare en la versión 7.2.8.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Fondo EIGRP

EIGRP se puede configurar en un FMC para utilizar el routing dinámico entre los dispositivos FTD y otros dispositivos compatibles con EIGRP.

El FMC solo permite configurar un sistema autónomo EIGRP (AS) en modo único.

Los siguientes parámetros deben coincidir con los vecinos EIGRP para formar la adyacencia EIGRP.

- Una interfaz que pertenece a la misma subred IP.

- EIGRP AS

- Intervalos de saludo y espera

-MTU (unidad de transmisión básica)

-Autenticación de la interfaz.

Configuración Básica

Esta sección describe los parámetros necesarios para configurar EIGRP.

1. Vaya a Dispositivos > Administración de dispositivos > Editar dispositivo

2. Haga clic en la pestaña Routing.

3. Haga clic en EIGRP en la barra de menús izquierda.

4. Marque la casilla de verificación Enable EIGRP, para habilitar el protocolo, y asigne un valor entre 1-65535 a un número AS.

5. Tenga en cuenta que la opción Resumen automático está desactivada de forma predeterminada

6. Seleccione una red/host, puede utilizar un objeto creado anteriormente o agregar uno nuevo haciendo clic en el botón agregar (+)

7. (Opcional) Marque la casilla de verificación Interfaz pasiva, para seleccionar las interfaces que no redistribuyen el tráfico.

8. Haga clic en Save (Guardar) para guardar los cambios.

Reglas de filtro

El FTD permite al usuario configurar una lista de distribución para controlar las rutas entrantes y salientes.

1. Vaya a Dispositivos > Administración de dispositivos > Editar dispositivo

2. Haga clic en la pestaña Routing.

3. Haga clic en EIGRP.

4. Haga clic en Filtrar reglas > Agregar.

5. Seleccione la información correspondiente para los campos de filtrado.

- Dirección del filtro

- Seleccionar interfaz

- Seleccionar lista de acceso

6. Vaya a los pasos, si hay una lista de acceso estándar configurada.

Si el usuario necesita configurar una lista de acceso estándar, haga clic en el botón más o créela desde Objetos > Administración de objetos > Lista de acceso > Estándar > Agregar lista de acceso estándar.

7. Asigne un nombre a la lista

8. Haga clic en el botón más ( + )

- Seleccione una acción

- Agregue la red o el host de la red disponible a la red seleccionada.

9. Haga clic en Agregar en la parte inferior para guardar la entrada de la lista de acceso.

10. Haga clic en Guardar para guardar la lista de acceso estándar.

11. Haga clic en Aceptar.

12. Haga clic en Guardar para validar los cambios.

Redistribución

El FTD tiene la capacidad de redistribuir las rutas generadas desde los protocolos BGP, RIP y OSPF, o desde las rutas estáticas y conectadas al EIGRP.

1. Vaya a Dispositivos > Administración de dispositivos > Editar dispositivo

2. Haga clic en la pestaña Routing.

3. Haga clic en EIGRP.

4. Haga clic en Redistribución.

5. Introduzca la información en los campos de redistribución.

- Protocolo

- RIP

- OSPF

- BGP

- Conectado

- Estática

Para OSPF es necesario especificar el ID de proceso, y para BGP el número AS en el ID de proceso* archivado.

Si la configuración requiere la redistribución de la información generada por el protocolo OSPF, el usuario puede seleccionar el tipo OSPF de Redistribución.

Las métricas opcionales hacen referencia a las métricas EIGRP y al Route Map.

Interfaz

Temporizadores hello y hold

Los paquetes de saludo se utilizan para la detección de vecinos y para detectar el vecino disponible. Estos paquetes se envían en intervalos; de forma predeterminada, el valor de este temporizador es de 5 segundos.

Temporizador de espera, determina la cantidad de tiempo que EIGRP considera que una ruta es alcanzable y funcional. De forma predeterminada, el valor del tiempo de espera es 3 veces el intervalo hello.

Autenticación

El FTD admite el algoritmo hash MD5 para autenticar los paquetes EIGRP. De forma predeterminada, la autenticación está deshabilitada.

Marque la casilla MD5 Authentication (Autenticación MD5) para activar el algoritmo hash MD5.

Clave

Sin cifrar: texto sin formato.

Cifrados

Comandos de solución de problemas y validación

- show run router eigrp. Muestra la configuración EIGRP

- show run interface [ interface]. Muestra la información de temporizadores y autenticación de la interfaz EIGRP.

- show eigrp events [{ start end} | tipo]. Muestra el registro de eventos EIGRP.

- show eigrp interfaces [ if-name] [ detail]. Muestra las interfaces que participan en el ruteo EIGRP.

- show eigrp neighbors [ detail | static] [ if-name]. Muestra la tabla de vecinos EIGRP.

- show eigrp topology [ ip-addr [ mask] | activo | all-links | pendiente | summary | cero sucesores]. Muestra la tabla de topología EIGRP.

- show eigrp traffic. Muestra estadísticas de tráfico EIGRP.

Verificación

Piense en la siguiente topología: esta sección utiliza los comandos descritos anteriormente para validar la configuración EIGRP aplicada al FTD.

Topología EIGRP

Configuración Básica

Configuración básica de EIGRP

Redistribución

Configuración de redistribución de EIGRP

Configuración de la interfaz

Configuración de interfaz EIGRP

Validación mediante comandos

firepower# show run router eigrp

router eigrp 100

no default-information in

no default-information out

no eigrp log-neighbor-warnings

no eigrp log-neighbor-changes

network 10.10.0.0 255.255.255.0

network 192.168.0.0 255.255.255.0

passive-interface OUTSIDE

passive-interface INSIDE

redistribute static

!

firepower# show run int g 0/2

!

interface GigabitEthernet0/2

nameif FTD-EIGRP

cts manual

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 192.168.0.2 255.255.255.0

hello-interval eigrp 100 10

hold-time eigrp 100 30

firepower# show eigrp events

106 04:24:27.980 Conn rt change: 192.168.0.0 255.255.255.0 FTD-EIGRP

107 04:24:27.980 Lost route 1=forceactv: 192.168.0.0 255.255.255.0 0

108 04:24:27.980 Change queue emptied, entries: 1

109 04:24:27.980 Metric set: 192.168.0.0 255.255.255.0 512

110 04:24:27.980 Update reason, delay: new if 4294967295

111 04:24:27.980 Update sent, RD: 192.168.0.0 255.255.255.0 4294967295

112 04:24:27.980 Update reason, delay: metric chg 4294967295

113 04:24:27.980 Update sent, RD: 192.168.0.0 255.255.255.0 4294967295

114 04:24:27.980 Route installed: 192.168.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0

115 04:24:27.980 Find FS: 192.168.0.0 255.255.255.0 4294967295

116 04:24:27.980 Rcv update met/succmet: 512 0

117 04:24:27.980 Rcv update dest/orig: 192.168.0.0 255.255.255.0 Connected

118 04:24:27.980 Metric set: 192.168.0.0 255.255.255.0 4294967295

119 04:24:27.980 Conn rt change: 192.168.0.0 255.255.255.0 FTD-EIGRP

firepower# show eigrp interfaces

EIGRP-IPv4 Interfaces for AS(100)

Xmit Queue    Mean   Pacing Time   Multicast   Pending

Interface     Peers   Un/Reliable   SRTT   Un/Reliable   Flow Timer  Routes

FTD-EIGRP     1       0 / 0         48     0 / 1         193         0

firepower# show eigrp neighbors

EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(100)

H         Address         Interface         Hold   Uptime     SRTT    RTO     Q    Seq

(sec)             (ms)           Cnt   Num

0         192.168.0.1     FTD-EIGRP         27     09:15:22   48      1458    0      4

firepower# show eigrp topology

EIGRP-IPv4 Topology Table for AS(100)/ID(192.168.0.2)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

r - reply Status, s - sia Status

P 10.10.0.0 255.255.255.0, 1 successors, FD is 512

via Connected, STORES

P 10.40.0.0 255.255.255.0, 1 successors, FD is 768  ---------- Route learn from EIGRP neighbor

via 192.168.0.1 (768/512), FTD-EIGRP

P 192.168.0.0 255.255.255.0, 1 successors, FD is 512

via Connected, FTD-EIGRP

P 0.0.0.0 0.0.0.0, 1 successors, FD is 512

via Rstatic (512/0)

firepower# show eigrp traffic

EIGRP-IPv4 Traffic Statistics for AS(100)

Hellos sent/received: 16606/6989

Updates sent/received: 8/4

Queries sent/received: 2/0

Replies sent/received: 0/1

Acks sent/received: 3/5

SIA-Queries sent/received: 0/0

SIA-Replies sent/received: 0/0

Hello Process ID: 4007513056

PDM Process ID: 4007513984

Socket Queue:

Input Queue: 0/2000/2/0 (current/max/highest/drops)