Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configurar

Procedimiento

Introducción

Este documento describe cómo recuperar la contraseña para una instancia de SFTD o ASA a través de la CLI de FXOS.

Prerequisites

Requirements

Instancias de SFTD o ASA en firewall seguro FP41XX o FP93XX.

Cisco le recomienda que tenga conocimiento acerca de este tema:

- Interfaz de línea de comandos (CLI) del sistema operativo extensible (FXOS) de Cisco Firepower

Componentes Utilizados

- Cisco Secure Firewall 4110

- Software Cisco Secure Firewall ASA

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

Hay situaciones en las que se pierde la contraseña de un dispositivo y es necesario recuperarla, y el uso del administrador de chasis de Firepower FXOS no es una opción. En el caso de instancias de SFTD o ASA a través del firewall seguro FP41XX o FP93XX, la recuperación de contraseñas se puede realizar mediante la CLI de FXOS.

Precaución: Este proceso requiere un reinicio de la instancia, lo que puede provocar una interrupción del tráfico.

Configurar

Procedimiento

Paso 1.  Inicie sesión en la CLI de FXOS con las credenciales de derechos de administrador.

Paso 2. Obtenga la información de Nombre de la Aplicación, Identificador e Id. de Ranura.

alcancessa

show app-instance

Ejemplo:

FPR4110-K9-1# scope ssa

FPR4110-K9-1 /ssa # show app-instance

App Name Identifier Slot ID Admin State Oper State   Running Version Startup Version Deploy Type Turbo Mode Profile Name Cluster State  Cluster Role

-------- ---------- ------- ----------- -----------  --------------- --------------- ----------- ---------- ------------ -------------- ------------

asa      ASA        1       Enabled     Online       9.16.3(14)       9.16.3(14)       Native      No                      Not Applicable None

Paso 3. Especifique el nuevo administrador y active la contraseña y, a continuación, guarde los cambios.

scope Logical-Device Identifier

scope mgmt-bootstrap app_name

scope bootstrap-key-secret PASSWORD

establecer valor

Especifique un valor: contraseña

Confirme el valor: password

commit-buffer

salir

salir

Ejemplo:

FPR4110-K9-1 /ssa # scope logical-device ASA

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device # scope mgmt-bootstrap asa

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap # scope bootstrap-key-secret PASSWORD

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret # set value

Enter value:

Confirm the value:

Warning: Bootstrap changes are not automatically applied to app-instances. To apply the changes, please do clear-mgmt-bootstrap, and restart each app-instance.

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret* #commit-buffer

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap/bootstrap-key-secret # exit

FPR4110-K9-1 /ssa/logical-device/mgmt-bootstrap # exit

‌

Paso 4. Borre el bootstrap de administración y guarde los cambios.

scope slot slot_id

scope app-instance app_name identifier

clear-mgmt-bootstrap

commit-buffer

Ejemplo:

FPR4110-K9-1 /ssa # scope slot 1

FPR4110-K9-1 /ssa/slot # scope app-instance asa ASA

FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance # clear-mgmt-bootstrap

Warning: Clears the application management bootstrap. Application needs to be restarted for this action to be effective.

FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer

Paso 5. Reinicie la instancia.

reiniciar

commit-buffer

Ejemplo:

FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance # restart

FPR4110-K9-1 /ssa/slot/app-instance* # commit-buffer

conservado

Nota: La instancia se reinicia una vez guardados los cambios.

Paso 6. Inicie sesión en la instancia de SFTD/ASA a través de SSH con las nuevas credenciales.