Contenido

Introducción

Background

Desactivar SNMP antes de la actualización

Pasos del FMC:

Paso 1: Inicie sesión en el FMC

Paso 2: Vaya a Dispositivos > Configuración de plataforma

Paso 3: Editar la política asociada a sus dispositivos FTD

Paso 4: Seleccionar SNMP

Paso 5: Desactivar servidores SNMP

Paso 6: Guardar en la política e implementar

Qué hacer Si ya ha actualizado y está experimentando un loop de inicio:

Introducción

Este documento describe información relacionada con el ID de bug Cisco CSCwi63113 y cómo prevenir problemas durante la actualización a la versión 7.2.6 de FTD.

Background

La versión 7.2.6 del software Cisco Firepower Threat Defence contiene el ID de error de Cisco CSCwi63113, que impide que algunos dispositivos se inicien cuando SNMP está activado. Antes de instalar 7.2.6, desactive SNMP hasta que pueda actualizar a 7.2.7 o posterior. Se está preparando una solución para este problema, que se publicará como 7.2.7 a más tardar el 3 de mayo de 2024. Además, Cisco publicará 7.2.5.2 el 6 de mayo de 2024, que es 7.2.5.1 con solo las correcciones para CVE-2024-20353, CVE-2024-20359 y CVE-2024-20358.

Desactivar SNMP antes de la actualización

Pasos del FMC:

Paso 1: Inicie sesión en el FMC

Paso 2: Vaya a Dispositivos > Configuración de plataforma

Paso 3: Editar la política asociada a sus dispositivos FTD

Paso 4: Seleccionar SNMP

Paso 5: Desactivar servidores SNMP

Paso 6: Guardar en la política e implementar

Consulte el defecto para obtener información más actualizada: ID de error de Cisco CSCwi63113.

Si necesita más información, póngase en contacto con Cisco TAC (support.cisco.com ) y haga referencia a Arcane Door (cisco-sa-asaftd-persist-race-FLsNXF4h / CVE-2024-20359)

Qué hacer Si ya ha actualizado y está experimentando un loop de inicio:

Si ya ha actualizado a la versión 7.2.6 y se enfrenta a los efectos de la identificación de error de Cisco CSCwi63113, póngase en contacto con Cisco TAC (support.cisco.com ).