Contenido

Problema

La opción Configuración de la plataforma del Centro de administración de firewall (FMC) solo permite especificar direcciones IP para el campo de configuración del servidor SMTP. Sin embargo, al utilizar Microsoft Exchange Online, la configuración requiere el uso de un nombre de dominio completo (FQDN) en lugar de una dirección IP. Esta limitación impide la configuración correcta del servidor SMTP para entornos que dependen de los servicios de Microsoft Exchange Online, ya que el sistema no acepta entradas FQDN en el campo del servidor SMTP de Configuración de la plataforma.

FQDN_not_supported_for_SNMP_Server.png

Entorno

- Firewall Management Center (FMC) 7.4. Otras versiones de software también pueden verse afectadas.

Resolución

- Esta característica no se admite actualmente.

- Se registró el ID de bug de mejora de Cisco CSCwu25196.

Causa

La interfaz de configuración de plataforma de Firepower Management Center tiene una limitación que restringe la configuración del servidor SMTP al formato de dirección IP únicamente, lo que impide la entrada de FQDN necesarios para los servicios SMTP de Microsoft Exchange Online.

Contenido relacionado

- Soporte técnico y descargas de Cisco