Contenido

Introducción

Qué hay de nuevo

Prerrequisitos, Plataformas Soportadas, Licencias

Plataformas mínimas de software y hardware

Componentes Utilizados

Diagnóstico de enlace de CCL

Advertencia de MTU de Interfaz de Link de Control de Cluster en la Página de Resumen de Cluster

Problema

Recomendaciones de tamaño de MTU por plataforma

Solución

Prueba de ping de CCL en estado activo del clúster

Comprobar la conectividad CCL

Solución

Tamaños de MTU de CCL añadidos para la nube pública

CLI disponibles en FMC

Mensaje de línea de dispositivo CLI disponible en la ficha Dispositivo/clúster

Ejecutar CLI de línea de clúster desde FMC

CLI utilizadas habitualmente mostradas de forma predeterminada

CLI de clúster predefinidas

Entrada manual de comandos disponibles

Generación de Troubleshooting

Generación automática de problemas al fallar la unión del nodo

Solucionar problemas de los botones Desencadenador y Descargar disponibles en las fichas Dispositivo y Clúster

Generación más sencilla de problemas de clúster

Generación de Troubleshooting de Cluster

Generación de solución de problemas de nodos (dispositivos)

Notificación de generación de resolución de problemas de clúster completada

Preguntas y respuestas

Historial de revisión

Introducción

Este documento describe cómo puede utilizar las mejoras en la facilidad de mantenimiento en FMC 7.4

Qué hay de nuevo

- Diagnóstico del vínculo de control de clústeres (CCL) y asistencia para garantizar que la configuración es correcta.

- Las CLI de la línea de clústeres ahora se pueden ver en el Centro de administración de firewalls (FMC).

- Generación de problemas

- Ahora se puede generar todo a la vez para todos los dispositivos de un clúster.

- La generación de problemas es automática si un nodo no puede unirse a un clúster.

- Solucione los problemas de generación y navegación desde la ficha Dispositivos > Clúster/Dispositivo.

Prerrequisitos, Plataformas Soportadas, Licencias

Plataformas mínimas de software y hardware

Aplicación y versión mínima

Dispositivos gestionados

Versión mínima de dispositivos administrados admitidos requerida

Notas

Firewall seguro 7.4

Todos los que admiten la agrupación en clústeres en FTD

Solo la mejora de la "generación de problemas" requiere que la versión del FTD sea 7.4 o superior

· FMC en las instalaciones + FMC API REST

· FMC en la nube

Se trata de una función de FMC, por lo que la configuración se puede aplicar a cualquier dispositivo que FMC 7.4 pueda gestionar.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Cisco Firewall Management Center (FMC) con 7.4

- Cisco Firepower Threat Defence (FTD) con 7.4 o superior.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Diagnóstico de enlace de CCL

Advertencia de MTU de Interfaz de Link de Control de Cluster en la Página de Resumen de Cluster

Problema

- La agrupación en clústeres requiere una MTU más alta para el link de control de clúster que las interfaces de datos.

- A menudo no establece la MTU en un valor suficientemente alto, lo que causa problemas de confiabilidad.

- La recomendación es que la MTU de CCL debe ser 100 o 154 bytes más que la MTU máxima de la interfaz de datos, según la plataforma, para sincronizar el estado del clúster en los nodos.

MTU de CCL = (MTU máxima de interfaz de datos) + 100 |154

Por ejemplo, para un dispositivo FTDv, si 1700 bytes es la MTU máxima de la interfaz de datos, el valor de la MTU de la interfaz CCL se configuraría como 1854:

1854 = 1700 + 154

Recomendaciones de tamaño de MTU por plataforma

Platform

Muestra de MTU de interfaz de datos máxima

Agregar

Configuración recomendada total para MTU para el enlace CCL

Sec. FW serie 3100

1700

100

1800

FTDv

1700

154

1854

Solución

- Cuando se crea un clúster, el valor de MTU para el enlace CCL se establece automáticamente en el valor recomendado en la interfaz.

Haga que la configuración del lado del switch coincida con este valor.

- Ejemplo de mensaje de advertencia:

La agrupación en clústeres requiere una MTU superior para el vínculo de control de clúster. La MTU máxima de la interfaz de datos actual es de 1500 bytes; la MTU recomendada del link de control del clúster es de 1654 bytes o más. Antes de continuar, asegúrese de que los switches conectados coincidan con las MTU para las interfaces de datos y el link de control del clúster; de lo contrario, la formación del clúster fallará.

- Si la configuración del lado del switch para la interfaz CCL no coincide con este valor, el dispositivo no puede unirse al clúster.

Prueba de ping de CCL en estado activo del clúster

Comprobar la conectividad CCL

- Necesidad de aprovisionamiento de usuario para verificar la conectividad de CCL con el tamaño del paquete de MTU de CCL

Solución

Tamaños de MTU de CCL añadidos para la nube pública

Valores de MTU de clúster de AWS y Azure

Hay nuevos valores de MTU de interfaz de datos y CCL recomendados para clústeres FTDv de nube pública 7.4.

MTU CCL recomendada en 7.3

Recomendado

MTU de CCL en 7.4

MTU de interfaz de datos recomendada en 7.3

Recomendado

MTU de interfaz de datos en 7.4

clúster NLB de Azure

1554

1454

1400

1300

clúster GWLB de Azure

1554

1454

1454

1374

clúster AWS GWLB

1960

1980

1806

1826

FMC actualiza la MTU de la interfaz de datos y CCL a los valores recomendados después de actualizar un clúster a la versión 7.4.

CLI disponibles en FMC

Mensaje de línea de dispositivo CLI disponible en la ficha Dispositivo/clúster

Ejecutar CLI de línea de clúster desde FMC

- Ahora es posible ejecutar CLI de resolución de problemas de LINA del clúster desde FMC.

CLI utilizadas habitualmente mostradas de forma predeterminada

CLI de clúster predefinidas

- Las CLI que se ejecutan de forma predeterminada son:

show running-config cluster

show cluster info

show cluster info health

show cluster info transport cp

show version

show asp drop

show counters

show arp

show int ip brief

show blocks

show cpu detailed

show interface <ccl_interface>

ping <ccl_ip> size <ccl_mtu> repeat 2

Entrada manual de comandos disponibles

Generación de Troubleshooting

Generación automática de problemas al fallar la unión del nodo

- Cuando un nodo no puede unirse al clúster, se genera automáticamente la resolución de problemas del dispositivo.

- Se muestra una notificación en el Administrador de tareas.

Solucionar problemas de los botones Desencadenador y Descargar disponibles en las fichas Dispositivo y Clúster

Generación más sencilla de problemas de clúster

Generación de Troubleshooting de Cluster

Generación de solución de problemas de nodos (dispositivos)

Notificación de generación de resolución de problemas de clúster completada

El Administrador de tareas muestra el progreso de la generación de solución de problemas para cada nodo del clúster. Espere hasta que haga clic en Descargar.

Preguntas y respuestas

P: En Azure, ¿se redujo pero aumentó en AWS para MTU?

R: Para los nuevos valores de MTU en las nubes públicas, en Azure la MTU recomendada se reduce, pero aumenta en AWS.

P: Durante la actualización, si la MTU se cambia automáticamente, ¿hay una entrada de Syslog?

R: No, no hay ninguna entrada de Syslog realizada en este momento. Si es necesario, podemos volver a examinarlo.

P: ¿Dónde se muestra el valor de MTU de cada nodo?

R: Muestre el valor de MTU como una columna en la página Device Management > Interfaces, en la pestaña cluster.

P: ¿Se muestra este error porque el switch no está configurado o el otro nodo no está configurado?

R: No, es un mensaje de advertencia como precaución que se muestra todo el tiempo al usuario.

P: ¿Qué comando - show cluster - muestra el tamaño de MTU?

R: El ping de CCL se encuentra en el valor predeterminado y se muestra en los valores predeterminados de CLI.

P: En el caso de AWS, ¿podemos documentar los pasos sobre cómo aumentar la MTU en el switch?

R: Para que los pubs tecnológicos lo comprueben.

P: Para hardware, solo ha enumerado la serie 3100, ¿qué hay de 4K/9K/2K/1K?

R: Agrupación en clústeres en 9300, 4100, 3100 y solo virtual. 3100 se puede realizar desde FMC, pero 4100 y 9300 clústeres se realizan en el administrador de chasis, no en FMC.

P.: ¿Tiene que realizar la implementación desde el FMC para que los cambios surtan efecto, después de la actualización del dispositivo?

R.: Sí, debe implementarse después de la actualización. Debe utilizar los valores de MTU recomendados.

P.: ¿Se envía algún mensaje de advertencia al usuario de que se ha cambiado la MTU, como si el FTD fuera el centro de la ruta en la que se ha creado el túnel GRE? ¿Vería el usuario el túnel inestable o se ha caído?

R: Está en la documentación. Puede trabajar en un mensaje de advertencia. Los nodos se ajustarían al nodo de control. El switch tendría que ajustarse a los nuevos valores. El valor cambia después de actualizar el nodo de control. El valor de MTU se envía por control.

P: ¿Reiniciaremos el dispositivo FTD si, después de la actualización, cambiamos la MTU?

R: No se activa un reinicio explícito en el FTD durante la actualización cuando se cambian los valores de MTU.

Historial de revisión

Revisión:

Fecha de publicación

Comentarios

2.0

17 de julio de 2024

Texto alternativo agregado. Formato actualizado.

1.0

17 de julio de 2024

Versión inicial