Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Documentación general

Serie de modelos de firewall seguro de Cisco

Guías de instalación y actualización de Cisco Secure Firewall

Licencias de Cisco Secure Firewall

Guías de pedidos de Cisco Secure Firewall

Cisco AI Assistant para firewall seguro

Cisco Secure Firewall Threat Defence (FTD)

Cisco Secure Firewall nativo de la nube

Sistema operativo extensible (FXOS) de firewall seguro de Cisco

Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)

Cisco Snort IPS en routers ISR y ASR

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

Detección y respuesta ampliadas (XDR) de Cisco

Herramienta de migración de Cisco Secure Firewall

Dispositivo de seguridad Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Device Manager (ASDM)

Cisco Security Manager (CSM)

Avisos de seguridad de Cisco

Administración de los dispositivos

Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

Dispositivos gestionados

Cisco Secure Firewall Threat Defence (FTD)

Dispositivo de seguridad Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

Sistema operativo extensible (FXOS) de firewall seguro de Cisco

Firewall seguro e información de CSM para compartir con el TAC de Cisco para la resolución de problemas

Herramientas y varios de Cisco

Cisco Press

Cómo proporcionar comentarios o sugerencias de artículos

Información Relacionada

Introducción

Este documento centraliza algunos de los links más importantes de Cisco relacionados con la documentación, configuración y solución de problemas de los productos Cisco Secure Firewall.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

El siguiente artículo es una guía de referencia para la documentación, configuración y solución de problemas de los productos Cisco Secure Firewall. Se recomienda consultar esta guía de referencia antes de solicitar el soporte del TAC de Cisco.

Documentación general

En esta sección puede encontrar información relacionada con las notas de la versión, hojas de datos e información de productos, actualizaciones, avisos de campo, avisos de seguridad, compatibilidad, información de licencias, hojas de ruta de documentación, referencias técnicas, guías de configuración e informes técnicos.

Serie de modelos de firewall seguro de Cisco

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

Firewall seguro 1000

Cisco Secure Firewall serie 1000

Firewall seguro 1000

Documentación y descargas de Secure Firewall serie 1000

Firewall seguro 2100

Cisco Secure Firewall serie 2100

Firewall seguro 2100

Documentación y descargas de Secure Firewall serie 2100

Firewall seguro 3100

Cisco Secure Firewall serie 3100

Firewall seguro 3100

Documentación y descargas de Secure Firewall serie 3100

Firewall seguro 4100

Cisco Secure Firewall serie 4100

Firewall seguro 4100

Documentación y descargas de Secure Firewall serie 4100

Firewall seguro 4200

Cisco Secure Firewall serie 4200

Firewall seguro 4200

Documentación y descargas de Secure Firewall serie 4200

Firewall seguro 4200

Perspectiva en profundidad de Secure Firewall serie 4200

Cisco Firepower 7000

Cisco Firepower de la serie 7000

Cisco Firepower 7000

Documentación y descargas de los appliances Cisco Firepower serie 7000

Cisco Firepower 8000

Cisco Firepower de la serie 8000

Cisco Firepower 8000

Documentación y descargas de los appliances Cisco Firepower serie 8000

Firewall seguro 9300

Cisco Secure Firewall serie 9300

Firewall seguro 9300

Documentación y descargas de Secure Firewall serie 9300

ASA5500-X

Documentación y descargas de ASA serie 5500-X

ASA5500-X con FirePOWER

Documentación y descargas de ASA 5500-X con FirePOWER Services

Firewall seguro ISA 3000

Cisco Secure Firewall serie ISA 3000

Firewall seguro ISA 3000

Documentación y descargas de Secure Firewall serie ISA 3000

Guías de instalación y actualización de Cisco Secure Firewall

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

Instalación/actualización/recreación de imágenes

Guías de instalación y actualización de Secure Firewall

Actualizar/Revertir parche

Firewall seguro Revertir o desinstalar la actualización

Licencias de Cisco Secure Firewall

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

Licencias

Cisco Software Central

Licencias inteligentes

Guía de Cisco Secure Firewall Smart Licensing

Licencias Smart/Classic/PLR

Preguntas más frecuentes (FAQ) sobre licencias

Licencias Smart/Classic

Licencias de funciones de Cisco Secure Firewall Management Center

Licencias Smart/PLR

Licencia de Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

Licencias Smart/PLR

Licencia de Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)

Licencias Smart/PLR

Cisco Secure FXOS para Firepower 4100/9300: licencia de ASA

Licencias inteligentes

Utilice FMC y FTD Registro de licencia inteligente y problemas comunes para resolver problemas

Guías de pedidos de Cisco Secure Firewall

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

Cisco Secure Firewall

Guía de pedidos de Cisco Network Security

Cisco AI Assistant para firewall seguro

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

FMC

Guía del usuario de Cisco AI Assistant para cdFMC y FMC en las instalaciones

Cisco Secure Firewall Threat Defence (FTD)

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

FTD

Documentación y descargas de Secure Firewall Threat Defence

FTD

Casos prácticos de Cisco Secure Firewall Threat Defence

FTD

Navegación por la documentación de Cisco Secure Firewall Threat Defence

FTD

Guía de compatibilidad de Secure Firewall Threat Defence

FTD

Notas de la versión de la revisión de Secure Firewall Threat Defence/Firepower

FTD

Solución de problemas de ruta de datos de Firepower: Overview

FTD

Actualización del firewall seguro FTD

vFTD

Serie virtual de defensa frente a amenazas con firewall seguro

vFTD

Hoja de datos virtual de Secure Firewall Threat Defence

vFTD

Documentación y descargas virtuales de Secure Firewall Threat Defence

vFTD

Guía de inicio virtual de Secure Firewall Threat Defence

Cisco Secure Firewall nativo de la nube

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

Firewall seguro nativo de la nube

Cisco Secure Firewall serie nativa de la nube

Firewall seguro nativo de la nube

Documentos y descargas nativos de Secure Firewall Cloud

Firewall seguro nativo de la nube

Guía de inicio de Secure Firewall Cloud Native

Sistema operativo extensible (FXOS) de firewall seguro de Cisco

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

FXOS

Respuesta a preguntas frecuentes sobre Firepower Extensible Operating System (FXOS)

FXOS

Guía de solución de problemas de Cisco FXOS para Firepower 1000/2100 y Secure Firewall 3100/4200 con Threat Defence

FXOS

Guía de referencia de MIB de Cisco Firepower 1000, 2100 FXOS, Secure Firewall 3100 y 4200

FXOS

Configuración de SNMP en dispositivos Firepower NGFW

FXOS

Guías de configuración de Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS Chassis Manager

FXOS

Guía de compatibilidad de Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS

FXOS

Guía de actualización de Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS

FXOS

Guía de actualización del firmware de Cisco Secure Firewall 4100/9300 FXOS

Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

FMC

Cisco Secure Firewall Management Center

FMC

Guía de pedidos de Cisco Secure Firewall Management Center

FMC

Cisco Secure Firewall Management Center Nuevas funciones por versión

FMC

Hoja de datos de Secure Firewall Management Center (nuevos modelos)

FMC

Hoja de datos de Secure Firewall Management Center (modelos anteriores)

FMC

Guías de configuración de Secure Firewall Management Center

FMC

Documentación, descargas y modelos compatibles de Secure Firewall Management Center

FMC

Guía de actualización de Secure Firewall Management Center

vFMC

Documentos y descargas virtuales de Secure Firewall Management Center

vFMC

Guía de inicio virtual de Secure Firewall Management Center

cdFMC

Centro de gestión de firewall en la nube (cdFMC)

Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

FDM

Guías de configuración de Secure Firewall Device Manager

FDM

Administrador de dispositivos de firewall seguro Nuevas funciones por versión

Cisco Snort IPS en routers ISR y ASR

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

IPS de Snort

Guía de configuración de Cisco Snort IPS

Snort IPS/UTD

Cisco Unified Threat Defence para ISR - Guía de configuración

IPS de Snort

Cisco Snort IPS en routers: configuración paso a paso

IPS de Snort

Cisco Snort IP en ISR, ISRv y CSR: guía de resolución de problemas

IPS de Snort

Cisco Snort IPS en ASR - Guía de configuración

IPS de Snort

Implementación de Snort IPS en ISR serie 4000

IPS de Snort

Hoja de datos de Cisco Snort IPS para routers de servicios integrados serie 4000

IPS de Snort

Implementación de Snort IPS en ISR serie 1000

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

CDO

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

CDO

Integración de CDO con tecnologías de firewall seguro

Detección y respuesta ampliadas (XDR) de Cisco

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

XDR

Detección y respuesta ampliadas (XDR) de Cisco

XDR

Integración de XDR con tecnologías de seguridad

Herramienta de migración de Cisco Secure Firewall

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

Herramienta de migración Secure Firewall

Herramienta de migración de Cisco Secure Firewall

Herramienta de migración Secure Firewall

Documentación y descargas de la herramienta de migración de firewall seguro

Herramienta de migración Secure Firewall

Guía de compatibilidad de la herramienta Secure Firewall Migration

Herramienta de migración Secure Firewall

Migración de Cisco Secure Firewall ASA a Cisco Secure Firewall Threat Defence con la herramienta de migración

Herramienta de migración Secure Firewall

Migración del firewall ASA con FirePOWER Services (FPS) para proteger la defensa frente a amenazas del firewall con la herramienta de migración

Herramienta de migración Secure Firewall

Migración de un dispositivo gestionado por FDM para proteger la defensa frente a amenazas del firewall con la herramienta de migración

Herramienta de migración Secure Firewall

Migración de Check Point Firewall a Secure Firewall Threat Defence con la herramienta de migración

Herramienta de migración Secure Firewall

Migración de Palo Alto Networks Firewall a Secure Firewall Threat Defence con la herramienta de migración

Herramienta de migración Secure Firewall

Migración de Fortinet Firewall para proteger la defensa frente a amenazas de firewall con la herramienta de migración

Dispositivo de seguridad Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

ASA

Dispositivo de seguridad Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

ASA

Documentación y descargas de Secure Firewall ASA

ASA

Guía de compatibilidad de ASA de Secure Firewall

ASA

Ficha técnica de Secure Firewall ASA serie 5500 y ASA serie 5500-X

ASA

Hoja de datos de Secure Firewall ASA 5500-X con FirePOWER Services

ASAv

Hoja de datos virtual de ASA de firewall seguro

ASAv

Documentación y descargas virtuales de ASA de firewall seguro

ASAv

Guía de inicio de Secure Firewall ASA Virtual

ASAc

Introducción a Secure Firewall ASAc en contenedores

ASAc

Guía de instalación y configuración de ASAc de Secure Firewall en contenedores

ASAc

Blog de Cisco ASAc de firewall seguro en contenedores

ASAc

Vídeo de implementación de ASAc de firewall seguro en contenedores

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Device Manager (ASDM)

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

ASDM

Cisco Secure Firewall Adaptive Security Device Manager (ASDM)

ASDM

Documentación y descargas de ASDM de firewall seguro

ASDM

Descarga de software de ASDM de firewall seguro

Cisco Security Manager (CSM)

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

CSM

Cisco Security Manager

CSM

Guía de pedidos de Cisco CSM

CSM

Versiones, documentación y descargas de Cisco CSM

CSM

Hoja de datos de Cisco CSM

CSM

Guías de instalación y actualización de Cisco CSM

CSM

Descarga de software Cisco CSM

CSM

Descarga de software Cisco CSM v4.18+

Avisos de seguridad de Cisco

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

Firewall seguro 1000

Firewall seguro serie 1000

Firewall seguro 2100

Secure Firewall serie 2100

Firewall seguro 3100

Secure Firewall serie 3100

Firewall seguro 4200

Secure Firewall serie 4200

Cisco Firepower 7000

Dispositivos Cisco Firepower serie 7000

Cisco Firepower 8000

Dispositivos Cisco Firepower serie 8000

Firewall seguro 9300

Firewall seguro serie 9300

ASA de firewall seguro

ASA de firewall seguro

Firewall seguro ASAv

Firewall seguro ASA virtual (ASAv)

Firewall seguro ISA 3000

Cisco Industrial Security Appliances (ISA) serie 3000

ASDM de firewall seguro

ASDM de firewall seguro

Firewall seguro en la nube

Firewall seguro nativo de la nube

Firewall seguro FMC

Centro de gestión de firewall seguro (FMC)

vFMC de firewall seguro

Secure Firewall Management Center Virtual (vFMC)

Firewall seguro FTD

Protección frente a amenazas de firewall (FTD)

vFTD de firewall seguro

Secure Firewall Threat Defence Virtual (vFTD)

Firewall seguro FXOS

Avisos, respuestas y consejos de seguridad de FXOS de firewall seguro

Cisco CSM

Avisos, respuestas y consejos de seguridad de Cisco CSM

Administración de los dispositivos

Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

FMC

Cambiar la contraseña de un usuario en dispositivos de firewall seguro

FMC

Configuración de la agrupación en clústeres en dispositivos Cisco FirePOWER series 7000 y 8000

FMC

Configuración de la alta disponibilidad en los centros de defensa de la serie 3

FMC

Configuración de la pila en los dispositivos Cisco Firepower serie 8000

FMC

Configuración y solución de problemas de Cisco Threat Intelligence Director

FMC

Configuración de la actualización automática de los paquetes de CA para FMC y FDM

FMC

Configuración de BFD en Secure Firewall Threat Defence con Flex-Config

FMC

Configuración de la autenticación externa FMC y FTD con ISE como servidor RADIUS

FMC

Configuración de FMC SSO con Azure como proveedor de identidad

FMC

Configurar FMC para enviar registros de auditoría a un servidor Syslog

FMC

Configuración de la alta disponibilidad en FMC

FMC

Configuración de la copia de seguridad remota para FMC mediante el dispositivo de almacenamiento NFS

FMC

Configuración de Secure Firewall Management Center sin Eth0 como gestión

FMC

Procedimientos de reconfiguración de SSD/RAID para los modelos FS2000 y FS4000 de FireSIGHT Management Center

FMC

Configurar objeto basado en FQDN para regla de control de acceso

FMC

Demostrar la navegación a través del Explorador de API de Secure Firewall

FMC

Instrucciones de instalación del kit de raíles para dispositivos Firepower serie 7000

FMC

FMC 6.6.1+ - Consejos para antes y después de una actualización

FMC

La inteligencia de seguridad de un sistema Cisco FireSIGHT bloquea la dirección IP

FMC

Supervisión de eventos mediante el visor de eventos unificado en la GUI de FMC

FMC

Envío masivo de objetos a FMC mediante REST-API

FMC

Recreación de imágenes de FireSIGHT Management Center y FirePOWER Appliance

FMC

Recreación de imágenes del modelo de hardware de Cisco Secure Firewall Management Center

FMC

Introducción a la API REST de firewall seguro

FMC

Tipos de archivos de actualización que se pueden instalar en un sistema FireSIGHT

FMC

Actualización de FMC en alta disponibilidad

FMC

Documentación Del Usuario: Cisco Firepower Management Center

FMC

Verificar versiones del software Firepower

FMC

Un modelo FireSIGHT Management Center FS4000 puede activar una alerta de estado de "degradación de disco"

FMC

Implemente la Versión de Rollback VDB en FMC Versión 7.3+

FMC

Resolución de problemas "Configuración de la nube de Cisco - Fallo" - Alerta de actualizaciones de datos de amenazas en los dispositivos Firepower

FMC

Resolución de problemas con los ventiladores de un sistema FireSIGHT

FMC

Solución de problemas de filtrado de URL en un sistema FireSIGHT

FMC

Solución de problemas de actualización de fuentes de inteligencia de seguridad en Firepower Management Center

FMC

Actualización de Snort 2 a Snort 3 mediante FMC

FMC

Configuración de actualizaciones automáticas para la base de datos de vulnerabilidades en FMC

FMC

Configuración de Hairpin con Firepower Management Center

FMC

Cambio de la dirección IP de la interfaz de gestión en FTD gestionado por FMC

FMC

Sustitución de Secure Firewall Management Center en un par HA

FMC

Resolución de problemas de mensajes de error de actualización FMC y FTD

FMC

Resolución de problemas para FMC - HA

FMC

Migración de un FTD de un FMC a otro FMC

FMC

Configurar la política de correlación en FMC

FMC

Configuración del Host de retransmisión de correo para notificaciones de correo electrónico en FMC

FMC

Configuración del objeto FQDN en la ACL extendida para PBR en FMC

FMC

Configuración y solución de problemas de ISE 3.2 con integración de FMC 7.2.4

Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

FDM

Configuración de una regla de control de acceso basado en tiempo en FDM con API de resto

FDM

Configuración y verificación de Syslog en el administrador de dispositivos Firepower

FDM

Configuración de la autenticación y autorización externas de FDM con ISE mediante RADIUS

FDM

Configuración del servicio de gestión integrada de FDM para Firepower 2100

FDM

Configuración del administrador de dispositivos de firewall seguro en alta disponibilidad

FDM

Actualización de la defensa segura frente a amenazas de firewall mediante el administrador de dispositivos de firewall

FDM

Configuración de una programación de actualización de base de datos regular para VDB en FDM

FDM

Actualización de Snort 2 a Snort 3 mediante FDM

FDM

Configuración de SNMP en VPN de sitio a sitio en la interfaz de datos administrada por FDM

Cisco Defense Orchestrator (CDO)

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

CDO

Implemente un FMC distribuido en la nube (cdFMC) en Cisco Defense Orchestrator (CDO)

CDO

Inicializar e iniciar la herramienta de migración de firewall en CDO

CDO

FDM integrado a orquestador de defensa

Dispositivos gestionados

Cisco Secure Firewall Threat Defence (FTD)

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

FTD

Configuración de Opciones Avanzadas para BGP en FTD

FTD

Configuración y verificación de NAT en FTD

FTD

Configuración de BFD en Secure Firewall Threat Defence con GUI

FTD

Configuración de la conmutación por fallo ISP dual para FTD gestionado por FMC

FTD

Configuración de eBGP HA con SFTD/ASA y proveedor de servicios en la nube

FTD

Configuración de la autenticación activa de FDM (portal cautivo)

FTD

Configuración de clústeres FTD en FP9300 (dentro del chasis)

FTD

Configuración de alta disponibilidad de FTD mediante FDM

FTD

Configuración de interfaces Geneve en FTDv seguro

FTD

Configuración de NAT 64 en firewall seguro gestionado por FMC

FTD

Configuración del registro de eventos seguro de NetFlow en Firepower Threat Defence

FTD

Configuración de PBR con HTTP Path Monitor en FMC

FTD

Configuración de interfaces VXLAN en FTD seguro con FMC seguro

FTD

Implementación de FTDv a escala automática en Azure en un entorno de alta confianza

FTD

Ejemplo de Configuración de Filtrado de URL en un Sistema FireSIGHT

FTD

Guías de configuración de Cisco Secure Firewall Management Center

FTD

Aclaración de acciones de reglas de políticas de control de acceso de defensa contra amenazas de Firepower

FTD

Aclaración del uso de CPU del proceso LINA de Firepower Threat Defence

FTD

Recopilación de archivos principales de un dispositivo Firepower Threat Defence

FTD

Configuración de AnyConnect VPN en FTD con Cisco ISE como servidor RADIUS con CA raíz de Windows Server 2012

FTD

Firepower Threat Defence Modo de firewall transparente Conceptos avanzados y consejos para la resolución de problemas

FTD

Identificación y análisis de eventos de conmutación por fallo de FTD en FMC

FTD

Instale y actualice FTD en dispositivos Firepower

FTD

Material complementario de marketing - Firewalls de última generación

FTD

Comprensión de los Mensajes de Estado de Failover para FTD

FTD

Comprender la asignación de puertos en PAT dinámica para FTD Cluster 7.0

FTD

Comprensión de las reglas de Snort3

FTD

Guía para la transición segura de firewalls de Snort 2 a Snort 3

FTD

Guía de configuración de Cisco Secure Firewall Management Center Snort 3

FTD

Información sobre VRF (router virtual) en Secure Firewall Threat Defence

FTD

Actualización de FTD HA gestionado por FMC

FTD

Actualizar par FTD HA en appliances Firepower

FTD

Actualización de la defensa segura frente a amenazas de firewall mediante el administrador de dispositivos de firewall

FTD

Verificar la configuración del modo, la instancia, la alta disponibilidad y la escalabilidad de Firepower

FTD

Rendimiento de varias instancias de Secure Firewall 3100, 4100 y 9300

FTD

Plano de datos de varias instancias de Secure Firewall y tamaño de instancia de núcleo de Snort

FTD

Uso de la capacidad multiinstancia en Firepower 4100/9300

FTD

Rendimiento multiinstancia de Firepower NGFW en dispositivos de las series 4100 y 9300

FTD

Análisis de las capturas de firewall de Firepower para solucionar problemas de red de manera eficaz

FTD

Al intentar actualizar los dispositivos Firepower se produce un error "006_check_snort.sh"

FTD

Cambiar o recuperar contraseña para FTD a través del gestor de chasis FXOS

FTD

Identificación de problemas con las tarjetas de motor de flujo de red en los appliances FirePOWER de Sourcefire series 7000 y 8000

FTD

NetFlow y Otras Funciones no Soportadas debido al Motor de Línea Parcial Verifique si un FTD Transparente Funciona como Par en Línea

FTD

Procesar una secuencia a gran escala (Elephant Flow) por Firepower Services

FTD

Solución de problemas del clúster de Firepower Threat Defence (FTD)

FTD

Falla de actualización en FTD de HA multiinstancia

FTD

Tráfico multijugador de Xbox Live Online (túnel Teredo UDP 3544) bloqueado por FTD

FTD

Problemas de configuración de FTD HA en el FMC cuando dos chasis Firepower tienen nombres de sistema duplicados

FTD

Edite la IP o el nombre de host del centro de administración de firewall en el FTD

FTD

Resolución de problemas de EIGRP en dispositivos FTD

FTD

Resolución de problemas de tráfico descartado debido a la inspección del protocolo LINA en FTD

FTD

Configuración de la combinación de la interfaz de administración y diagnóstico en FMC

Dispositivo de seguridad Cisco Secure Firewall Adaptive Security Appliance (ASA)

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

ASA

Configuración de la reflexión NAT en ASA para los dispositivos de VCS Expressway TelePresence

ASA

Configuración NAT de ASA y recomendaciones para la implementación de interfaces de red duales de Expressway-E

ASA

Comunicación de LAN entre hosts que buscan sus direcciones IP públicas detrás de un ASA

ASA

Ejemplo de Configuración de ASA Embedded Event Manager

ASA

Ejemplo de Configuración de ASA Versión 9.x SSH y Telnet en las Interfaces Interiores y Exteriores

ASA

Configuración de ASA para links ISP redundantes o de respaldo

ASA

Configuración de la herramienta de migración de firewall seguro para la migración de ASA

ASA

Ejemplo de implementación de CSM en ASA

ASA

Desactive los cifrados de modo CBC del servidor SSH en ASA

ASA

Instalación y configuración de un módulo de servicios Firepower en una plataforma ASA

ASA

La configuración VPN de sitio a sitio en el ASA 9.x de múltiples contextos recibe un mensaje de error

ASA

Compatibilidad con Cisco Secure Firewall ASA

ASA

Análisis del comportamiento de administración de dispositivos AAA para ASA

ASA

Ejemplo de Configuración de ASA 8.4(x) Conecta una Única Red Interna a Internet

ASA

ASA 8.x: Configuración de AnyConnect SSL VPN CAC-SmartCards para Windows

ASA

Preguntas frecuentes sobre ASA: ¿Cómo puedo especificar la interfaz de origen ASA para los registros del sistema enviados a través de un túnel VPN?

ASA

Preguntas frecuentes sobre ASA: ¿Cómo interpreta los syslogs generados por ASA cuando crea o elimina conexiones?

ASA

Ejemplo de Configuración de Transferencia de Archivos ASA con FXP

ASA

Implementación de la Mejora de la Función ASA SNMP

ASA

ASA: Ejemplo de configuración y resolución de problemas de DHCPv6 Relay

ASA

Guía de filtrado de tráfico Botnet ASA de Cisco Secure Firewall

ASA

Configuración de BGP con Dos Proveedores de Servicio Diferentes

ASA

Configuración de FirePOWER Services en un dispositivo ISR con un blade UCS-E

ASA

Configuración del ASA 5506W-X con una configuración de IP no predeterminada o de varias VLAN

ASA

Configurar el ASA para redes internas dobles

ASA

Configuración del ASA para pasar el tráfico IPv6

ASA

Ejemplo de Configuración de Autenticación de ASA Directa y de Corte

ASA

Ejemplo de Configuración de EEM Utilizado para Controlar el Comportamiento de Desvío NAT de NAT Doble cuando se Utiliza Redundancia ISP

ASA

Sistema operativo extensible (FXOS) 2.2 de Firepower: Autenticación y autorización del chasis para la administración remota con ACS que utiliza RADIUS

ASA

Sistema operativo extensible (FXOS) 2.2 de Firepower: Autenticación/autorización del chasis para la gestión remota con ISE mediante RADIUS - Tech Zone (cisco.com)

ASA

Sistema operativo extensible (FXOS) 2.2 de Firepower: Autenticación/autorización del chasis para la gestión remota con ISE mediante TACACS+ - Zona técnica (cisco.com)

ASA

Instalación y actualización de Firepower Threat Defense en dispositivos ASA 55xx-X

ASA

Ejemplo de Configuración de NAT y PAT Statement Use en Cisco Secure ASA Firewall

ASA

PIX/ASA 8.0: Usar autenticación LDAP para asignar una directiva de grupo al iniciar sesión

ASA

Entender la sincronización de la tabla MAC de alta disponibilidad ASA en modo transparente con routers HSRP

ASA

Actualización de un par ASA HA en appliances Firepower

ASA

Las asignaciones de usuario a IP ya no aparecen en Cisco CDA después de Microsoft Update de marzo de 2017

ASA

Preguntas frecuentes sobre ASA: ¿Qué sucede después de la conmutación por fallas si las rutas dinámicas se sincronizan?

ASA

ASA tiene un uso elevado de la CPU debido a un loop de tráfico cuando los clientes VPN se desconectan

ASA

Guía de resolución de problemas ASA: Faltan registros en los destinos de Syslog

ASA

Problemas comunes con el clúster transparente entre sitios ASA

ASA

Diferencias entre registros y depuraciones en dispositivos de seguridad adaptable

ASA

Desactive la supervisión del módulo de servicio en ASA para evitar eventos de conmutación por fallo no deseados (SFR/CX/IPS/CSC).

ASA

Configuración de horquilla en ASA

Sistema operativo extensible (FXOS) de firewall seguro de Cisco

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

FXOS

Creación y administración de dispositivos lógicos en el administrador de chasis FXOS

FXOS

Recreación de imágenes de una defensa segura frente a amenazas de firewall para las series 1000, 2100 y 3100

FXOS

Referencia de Comandos de Cisco Firepower FXOS 4100/9300

FXOS

Guía de actualización del firmware de Cisco Firepower FXOS 4100/9300

FXOS

Realice una recreación de imágenes completa para FXOS en Firepower series 4100 y 9300

FXOS

Actualización del sistema operativo ampliable (FXOS) de Firepower mediante el administrador de chasis Firepower

Firewall seguro e información de CSM para compartir con el TAC de Cisco para la resolución de problemas

Esta es la información más común solicitada por el equipo de soporte del TAC de Cisco para la solución de problemas de firewall seguro y CSM.

Platform

Artículos relacionados

Etiquetas

CSP/FTD/FDM

Procedimientos de generación de archivos de solución de problemas de Secure Firewall

ASA

Procedimiento de generación de archivos de soporte técnico de ASA de firewall seguro

FXOS

Procedimiento de generación de archivos de soporte técnico de FXOS de firewall seguro

CSM

Generar archivos de diagnóstico CSM desde la GUI

Herramientas y varios de Cisco

Descripción

Artículos relacionados

Etiquetas

Sitio de firewall seguro de Cisco

Sitio de firewall seguro de Cisco

Comunidad de Cisco

Comunidad de Cisco

Blogs de Cisco

Blogs sobre Cisco Secure Firewall

Cisco Live

Firewall seguro de Cisco Live

Cisco Video Portal

Cisco Video Portal ASA

Cisco Video Portal

Firewall seguro de Cisco Video Portal

Canal de YouTube de Cisco

Canal de YouTube de Cisco Secure Firewall

Vídeos de formación de Cisco

Vídeos de formación sobre el firewall de última generación (NGFW) de Cisco

Analizador Cisco CLI

Analizador Cisco CLI

Captura de paquetes de Cisco

Generador y analizador de configuración de Cisco Packet Capture

Kit de radar de Cisco

Kit de radar de Cisco

Estimador de rendimiento de Cisco

Estimador de rendimiento de Cisco Secure Firewall

Cisco Press

Descripción

Artículos relacionados

Etiquetas

Cisco Press

Tecnologías y soluciones de seguridad integradas - Volumen I

Cisco Press

Tecnologías y soluciones de seguridad integradas - Volumen II

Cisco Press

Seguridad CCNP Guía de certificación oficial de Cisco Secure Firewall y del sistema de prevención de intrusiones

Cisco Press

Guía de certificación oficial CCNP y CCIE Security Core SCOR 350-701, segunda edición

Cisco Press

Defensa frente a amenazas de Cisco Firepower (FTD): Prácticas recomendadas de configuración y solución de problemas NGFW

Cómo proporcionar comentarios o sugerencias de artículos

Siga estos pasos para proporcionar comentarios o sugerencias de artículos para esta guía de referencia.

Paso 1. Vaya a la sección superior derecha de este documento y haga clic en el botón Comentarios:

Paso 2. Una vez que aparezca la nueva ventana, proporciónenos su comentario/sugerencia de artículo, nombre y dirección de correo electrónico y, a continuación, haga clic en Enviar.

Nota: Solo deben utilizarse los enlaces de Cisco como artículos aprobados que se recomiendan para esta guía de referencia de Cisco Secure Firewall.

Información Relacionada

- Para obtener asistencia adicional, póngase en contacto con el centro de asistencia técnica Cisco Technical Assistance Center (TAC). Se necesita un contrato de asistencia válido: Contactos de asistencia globales de Cisco.

- Soporte y descargas de Cisco: Soporte técnico y descargas de Cisco

- No se pierda! Sumérjase en el emocionante mundo de la Guía de Referencia de las Tecnologías VPN de Cisco