Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Pre-actualización

Procedimiento de actualización

Paso 1. Pausar sincronización

Paso 2. Cargar el paquete de actualización

Paso 3. Comprobación de preparación

Paso 4. Instalación del paquete de actualización

Paso 5. Actualizar par activo

Paso 6. Active el CSP deseado

Validación

Introducción

Este documento describe los pasos para actualizar un entorno de Secure Firewall Management Center (FMC) en alta disponibilidad (HA).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda tener conocimientos de estos temas:

- Conceptos de alta disponibilidad

- Configuración segura de FMC

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Virtual Secure FMC, versión 7.1.0.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

La actualización debe ser de un par a la vez.

En primer lugar, detenga la sincronización entre los pares.

A continuación, la actualización debe realizarse primero en el modo de espera, seguida del FMC activo.

Advertencia: Mientras el par en espera está trabajando en comprobaciones previas/instalación, ambos pares cambian a activo; esto se denomina split-brain.

Se espera totalmente durante la actualización. Durante este tiempo, no debe realizar ni implementar ningún cambio en la configuración.

Si realiza algún cambio en la configuración, se puede perder después de reiniciar la sincronización.

Pre-actualización

1. Planifique su ruta de actualización. En las implementaciones de FMC, normalmente se actualiza el FMC y, a continuación, sus dispositivos administrados. Sepa siempre qué actualización acaba de realizar y cuál es la siguiente.

1. Lea todas las directrices de actualización y planifique los cambios de configuración.

2. Compruebe el ancho de banda. Asegúrese de que la red de gestión dispone del ancho de banda necesario para realizar transferencias de datos de gran tamaño.

1. Programar ventanas de mantenimiento.

2. Realice una copia de seguridad de la configuración antes y después de la actualización. System > Back up / Restore > Copia de seguridad de Firepower Management. Descargue la copia de seguridad en el equipo local.

1. Actualice el alojamiento virtual. Esto es necesario cuando se ejecuta una versión anterior de VMware.

2. Compruebe las configuraciones.

3. Verifique la sincronización NTP.

FMC: Elija System > Configuration > Time.

Dispositivos: utilice el comando CLI show time.

1. Compruebe el espacio en disco.

2. Implemente configuraciones. En las implementaciones de alta disponibilidad de FMC, solo es necesario realizar la implementación desde el par activo.

3. Marque las tareas en ejecución. Asegúrese de que no hay implementaciones pendientes.

Procedimiento de actualización

Paso 1. Pausar sincronización

En la unidad activa, vaya a la pestaña High Availability en el FMC.

System > Integration > High Availability

Pausar sincronización. Seleccionar sistema e integración

Pausar sincronización. Seleccionar alta disponibilidad

Seleccione Pausar sincronización.

Pausar sincronización

Espere a que se detenga la sincronización. El estado debe ser Pausado por el usuario una vez finalizado.

El estado de sincronización debe ser En pausa por usuario

Paso 2. Cargar el paquete de actualización

Inicie sesión en la unidad en espera y cargue el paquete de actualización.

System > Updates > Upload Update

Cargar el paquete de actualización

Examine el paquete descargado anteriormente de la versión que se va a actualizar.

Seleccionar archivo de actualización

Paso 3. Comprobación de preparación

Realice una comprobación de disponibilidad en el dispositivo que se va a actualizar.

Haga clic en el icono install junto al paquete de actualización correspondiente.

Instalar paquete de actualización para comprobación de preparación

Seleccione el dispositivo que desea comprobar y haga clic en Comprobar preparación.

Seleccione Comprobar preparación

El progreso se puede comprobar en el centro de mensajes.

Mensajes > Tareas > En ejecución

Comprobación de preparación en curso

Una vez completado, puede ver el estado en los resultados de la comprobación de preparación.

Si tiene éxito, puede continuar con la instalación del paquete.

Paso 4. Instalación del paquete de actualización

Seleccione el dispositivo que desea actualizar. Haga clic en Instale.

Instalación del paquete de actualización

Advertencia para el cerebro partido, haga clic en Aceptar.

Advertencia sobre la división del cerebro

El progreso se puede verificar en Mensajes > Tareas.

Instalación del monitor

Nota: La instalación tarda unos 30 minutos en completarse.

Si tiene acceso CLI, el progreso se puede verificar en la carpeta de actualización /var/log/sf; pase al modo experto e ingrese al acceso raíz.

> expert

admin@firepower:~$ sudo su

Password:

root@firepower:/Volume/home/admin# cd /var/log/sf/

root@firepower:/var/log/sf# ls

Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Upgrade-7.2.4

root@firepower:/var/log/sf/Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Upgrade-7.2.4# ls

000_start  AQ_UUID  DBCheck.log  exception.log  flags.conf  main_upgrade_script.log  status.log  status.log.202307180405  upgrade_readiness  upgrade_status.json  upgrade_status.log  upgrade_version_build

root@firepower:/var/log/sf/Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Upgrade-7.2.4# tail -f status.log

Una vez completada la actualización, el FMC se reinicia.

ui:[100%] [1 mins to go for reboot]Running script 999_finish/999_zzz_complete_upgrade_message.sh...

ui:[100%] [1 mins to go for reboot] Upgrade complete

ui:[100%] [1 mins to go for reboot] The system will now reboot.

ui:System will now reboot.

Broadcast message from root@firepower (Tue Jul 18 05:08:57 2023):

System will reboot in 5 seconds due to system upgrade.

Broadcast message from root@firepower (Tue Jul 18 05:09:02 2023):

System will reboot now due to system upgrade.

ui:[100%] [1 mins to go for reboot] Installation completed successfully.

ui:Upgrade has completed.

state:finished

Broadcast message from root@firepower (Tue Jul 18 05:09:25 2023):

The system is going down for reboot NOW!

Después del reinicio, el FMC físico debe mostrar el modelo correcto en el FMC.

GUI > Ayuda > Acerca de

Información de modelo y versión en FMC

Integración > Alta disponibilidad

Resumen de HA cuando solo se actualiza el FMC en espera

A través de CLI, la versión se puede comprobar después de aceptar el CLUF.

Copyright 2004-2023, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Firepower Extensible Operating System (FX-OS) v2.12.0 (build 499)

Cisco Secure Firewall Management Center for VMware v7.2.4 (build 169)

>

> show version

-------------------[ firepower ]--------------------

Model                     : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.2.4 (Build 169)

UUID                      : 1c71ae24-1e60-11ed-8459-9758e19f1a24

Rules update version      : 2023-01-09-001-vrt

LSP version               : lsp-rel-20220511-1540

VDB version               : 353

----------------------------------------------------

Paso 5. Actualizar par activo

Repita los pasos dos a cuatro en la unidad Activa:

1. Cargue el paquete de actualización.

2. Comprobación de preparación.

3. Instale el paquete de actualización.

Paso 6. Active el CSP deseado

Una vez completada la actualización en ambos FMC, inicie sesión en el FMC que desea convertir en unidad activa y seleccione la opción Make Me Active (Activar).

Integración > Alta disponibilidad > Activar

Active el CSP deseado

Advertencias sobre procesos y sobrescribir cualquier configuración realizada en el par en espera, seleccione YES para continuar.

Advertencia sobre configuración de sobrescritura activa en par en espera

Seleccione Aceptar

Resolviendo la división del cerebro

Espere hasta que se reinicie la sincronización y el otro FMC active el modo de espera.

Sincronización de FMC

Nota: la sincronización puede tardar hasta 20 minutos en completarse.

Implemente los cambios pendientes en la unidad activa de FMC para completar el proceso de actualización.

Validación

Una vez que ambos FMC estén en la misma versión y la sincronización haya finalizado, la ficha Resumen de HA debe tener el siguiente aspecto:

Integración > Alta disponibilidad

Validación de actualización en FMC

Advertencia: si el estado de sincronización final muestra un estado degradado u otro resultado distinto de OK, póngase en contacto con el TAC.