Contenido

Descripción

Impacto del cliente

Acción Recomendada

Enlaces útiles

Descripción

Después del 31 de octubre de 2024, Cisco Secure Endpoint migrará el mecanismo de firma de políticas de SHA-1 a SHA-256. Esto cambia el algoritmo que utilizan los conectores de terminal seguro para verificar la autenticidad de la configuración de políticas.

Impacto del cliente

Las siguientes versiones de conectores de terminales seguros perderán la capacidad de actualizar la directiva y realizar la administración de la consola después del 31 de octubre de 2024:

- Conector de Windows versión 6.3.7 y anterior (publicado antes de octubre de 2019)

- Versiones de conectores Mac/Linux 1.10.2 y anteriores (publicados antes de julio de 2019)

Acción Recomendada

Para mantener la capacidad de gestión en la consola y garantizar que la actualización de la política de terminales seguros se realiza sin problemas, actualice los conectores existentes a versiones más recientes que las afectadas. Recomendamos actualizar a la última versión disponible de los terminales seguros antes del 31 de octubre de 2024.

Enlaces útiles

Notas de la versión de Cisco Secure Endpoint

Política de soporte de software de terminal seguro

Compatibilidad con SO de conector de Windows de terminal seguro

Compatibilidad con SO de conector de Mac de terminal seguro

Compatibilidad con SO de conector de Linux de terminal seguro