Contenido

Introducción

Compatibilidad a largo plazo con Cisco Secure Endpoint Connector

Anuncios de LTS

Leyenda

Linux empresarial

Linux de Amazon

SUSE Linux Enterprise y openSUSE Leap

Ubuntu LTS

Debian

Configuración de una política de soporte a largo plazo del conector

Vea también

Introducción

Este documento describe los compromisos de soporte a largo plazo (LTS) del conector Cisco Secure Endpoint Linux.

Compatibilidad a largo plazo con Cisco Secure Endpoint Connector

Cisco Secure Endpoint Connector LTS es el período de tiempo durante el cual una distribución Linux sólo recibirá correcciones de errores y parches de seguridad, y ya no recibirá ninguna función nueva.

El conector LTS sólo admitirá el último núcleo oficialmente admitido en la distribución Linux. Si una distribución ha entrado en el conector LTS, se está acercando al final de su vida útil, según lo definido por el proveedor de distribución, y se solicitará a los clientes que actualicen sus terminales a la última versión oficialmente compatible de la distribución y del núcleo disponible. Los clientes también deben prepararse para actualizar sus terminales a una distribución más reciente antes de que finalice el conector LTS.

El conector LTS se ajustará a la política del proveedor de distribución para admitir solo la versión más reciente de la versión de distribución de fin de vida útil. Por ejemplo, la última versión secundaria de Enterprise Linux 6 que el conector admitirá a largo plazo es 6.10. Esto es de acuerdo con la Política de Soporte de Software de Secure Endpoint:

La compatibilidad con el software de terminal seguro en todos los sistemas operativos se ajustará a la programación de fin de asistencia publicada por el proveedor.

El conector LTS sólo admite la última versión de parche disponible en la familia de versiones LTS de conector especificada para una distribución heredada. Por ejemplo, si la familia de versiones LTS del conector es 1.20.X, X debe ser la versión de revisión más grande disponible. Se espera que los clientes mantengan su versión de conector LTS actualizada a la última versión de parche para seguir recibiendo soporte.

Una distribución de Linux que se utilice más allá del período LTS del conector perderá el soporte de Cisco Secure Endpoint. Esto es así para una distribución Linux que ya no es compatible:

- El departamento de ingeniería de Cisco dejará de desarrollar, reparar, mantener o probar el conector de terminal seguro en estas distribuciones.

- Cisco Technical Assistance Center (TAC) no proporcionará soporte para el conector de terminal seguro en estas distribuciones.

- Todos los servicios de soporte técnico para el producto no están disponibles y el producto se queda obsoleto.

Nota: la asistencia continúa según los términos y condiciones del contrato de servicio del cliente en sistemas operativos y distribuciones compatibles para clientes con contratos de servicio y asistencia activos.

Consulte Requisitos del Sistema Linux y tablas para compatibilidad basada en RPM y basada en Debian.

Anuncios de LTS

Distribución

Versión

Anuncio de LTS

Enterprise Linux (EL)

6

Finaliza el 7 de noviembre de 2024

7

Termina el 30 de junio de 2028

8

Comienza el 31 de mayo de 2029

SUSE Enterprise/openSUSE Leap

15 SP2/15.2

Finaliza el 31 de diciembre de 2024

15 SP3/15.3

Finaliza el 31 de diciembre de 2025

15 SP4/15,4

Finaliza el 31 de diciembre de 2026

15 SP5/15,5

Comienza el 31 de diciembre de 2024

Debian

11

Termina el 30 de junio de 2026

12

Comienza el 10 de junio de 2026

Ubuntu LTS

18.04

Finaliza el 1 de abril de 2028

20.04

Comienza el 2 de abril de 2025

Linux de Amazon

2

Termina el 30 de junio de 2025

2023

Comienza el 15 de marzo de 2025

Leyenda

Supported

Compatible con la versión de la familia LTS; actualmente en Cisco Secure Endpoint connector LTS

No compatible; después del final del conector LTS de Cisco Secure Endpoint

Linux empresarial

El conector LTS de Cisco Secure Endpoint para Enterprise Linux (EL) incluye estas distribuciones:

- Linux Rocky

- Linux Alma

- Red Hat Enterprise Linux (RHEL)

- Oracle Linux (RHCK)

- Linux CentOS

- Oracle Linux

Los parámetros "End of Maintenance Support" (Fin de soporte de mantenimiento) y "End of Extended Life Cycle Support" (Fin de soporte de ciclo de vida extendido) para RHEL se utilizan para determinar los períodos LTS del conector para las distribuciones basadas en EL.

Distro

Proveedor de distribución

Cisco Secure Endpoint Connector

Fin del soporte de mantenimiento

Fin del soporte de ciclo de vida extendido

Fin de LTS

familia de versiones LTS

EL9

31 de may de 2032

31 de may de 2035

31 de may de 2035

TBD

EL8

31 de may de 2029

31 de may de 2032

31 de may de 2032

TBD

EL7

30 de junio de 2024

30 de junio de 2028

30 de junio de 2028

1.24.X

EL6

30 de noviembre de 2020

30 de junio de 2024

7 de noviembre de 2024

1.20.X

Linux de Amazon

Distro

Proveedor de distribución

Cisco Secure Endpoint Connector

Fin de asistencia estándar

Fin del soporte de seguridad

Fin de LTS

familia de versiones LTS

Amazon Linux 2023

15 de marzo de 2025

15 de marzo de 2028

15 de marzo de 2028

TBD

Amazon Linux 2

30 de junio de 2025

30 de junio de 2025

30 de junio de 2025

1.24.X

SUSE Linux Enterprise y openSUSE Leap

15 SP1 / 15.131 de enero de 202131 de enero de 202431 de enero de 20241.24.X15 SP1 / 15.131 de enero de 202131 de enero de 202431 de enero de 20241.24.X

Distro

Versión

Proveedor de distribución

Cisco Secure Endpoint Connector

Fin de asistencia general

Fin del soporte a largo plazo del Service Pack

Fin de LTS

familia de versiones LTS

SUSE Enterprise/Leap

15 SP5/15,5

31 de diciembre de 2024

31 de diciembre de 2026

31 de diciembre de 2026

TBD

15 SP4/15,4

31 de diciembre de 2023

31 de diciembre de 2026

31 de diciembre de 2026

1.24.X

15 SP3/15.3

31 de diciembre de 2022

31 de diciembre de 2025

31 de diciembre de 2025

1.24.X

15 SP2/15.2

31 de diciembre de 2021

31 de diciembre de 2024

31 de diciembre de 2024

1.24.X

15 SP1/15.1

31 de enero de 2021

31 de enero de 2024

31 de enero de 2024

1.24.X

15 SP0 / 15.0

31 de diciembre de 2019

31 de diciembre de 2022

31 de enero de 2024

1.24.X

Ubuntu LTS

Distro

Proveedor de distribución

Cisco Secure Endpoint Connector

Fin del soporte de mantenimiento y seguridad

Fin del mantenimiento de seguridad ampliado

Fin de LTS

familia de versiones LTS

Ubuntu LTS 24,04

25 de abril de 2029

25 de abril de 2036

25 de abril de 2036

TBD

Ubuntu LTS 22.04

1 de abril de 2027

9 de abril de 2032

9 de abril de 2032

TBD

Ubuntu LTS 20.04

2 de abril de 2025

2 de abril de 2030

2 de abril de 2030

TBD

Ubuntu LTS 18.04

31 de may de 2023

1 de abril de 2028

1 de abril de 2028

1.24.X

Debian

Distribución

Proveedor de distribución

Cisco Secure Endpoint Connector

Fin del soporte de seguridad

Fin de LTS

Fin de LTS

familia de versiones LTS

Debian 12

10 de junio de 2026

10 de junio de 2028

30 de junio de 2028

TBD

Debian 11

1 de julio de 2024

30 de junio de 2026

30 de junio de 2026

1.24.X

Debian 10

10 sep. 2022

30 de junio de 2024

30 de junio de 2024

1.24.X

Configuración de una política de soporte a largo plazo del conector

El conector descarga una inicialización de actualización (xml) con cada sincronización de directiva si la directiva de este conector es para una versión superior, sin embargo, el conector no se actualizará si la inicialización de actualización es para una versión superior a la familia LTS del conector. Los clientes que deseen evitar descargas de inicialización de actualizaciones innecesarias pueden colocar sus distribuciones heredadas actualmente en el conector LTS en una política independiente cuya versión sea la más reciente de la familia LTS para esa distribución heredada.

Si desea continuar utilizando una distribución heredada durante el período de LTS del conector, se recomienda que cree una política independiente para la distribución heredada. Consulte la sección "Habilitar el modo de depuración con la consola de terminal seguro" del artículo Cisco Secure Endpoint Connector for Linux Diagnostic Data Collection para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo duplicar una política con nuevos parámetros. Al editar la directiva, deberá seguir unos pasos diferentes:

1. En la página Editar directiva, seleccione la ficha Actualizaciones de productos.

2. En el menú desplegable Versión del producto, seleccione la última versión del producto de la familia de versiones LTS del conector que coincida con la distribución heredada.

Vea también

- Cisco Secure Endpoint Connector para la recopilación de datos de diagnóstico de Linux

- Política de soporte de software de terminal seguro

- Verifique la compatibilidad del sistema operativo del conector de Linux de terminal seguro