Contenido

Cambio de la marca del conector de Cisco Secure Endpoint Mac (anteriormente AMP para terminales)

Estructura del directorio

Nombres de archivo

ID de paquete / MDM

Cambio de la marca del conector de Cisco Secure Endpoint Mac (anteriormente AMP para terminales)

Con la versión 1.18.0 del conector Cisco Secure Endpoint Mac, el apodo "AMP para terminales" se ha sustituido por "Cisco Secure Endpoint".

En este artículo se ofrece una descripción general de los cambios de cambio de marca. Concretamente, los cambios que los administradores pueden tener en cuenta en lo que respecta a la implementación y la infraestructura de sus conectores.

Estructura del directorio

- Se ha cambiado el nombre del directorio Application de '/Applications/Cisco AMP para terminales' a '/Applications/Cisco Secure Endpoint'.

- Los subdirectorios en '/Applications/Cisco Secure Endpoint' siguen siendo los mismos que las versiones de conectores anteriores.

- El nombre de la aplicación de la barra de menús ahora es 'Secure Endpoint Connector'.

- El directorio de soporte de aplicaciones '/Library/Application Support/Cisco/AMP para el conector de terminales' permanece y también se puede acceder al contenido del directorio a través de un nuevo enlace simbólico '/Library/Application Support/Cisco/Secure Endpoint'.

- El directorio '/opt/cisco/amp/' permanece inalterado.

- El nombre de montaje para el archivo .dmg del paquete de instalación permanece inalterado. Por ejemplo: '/Volúmenes/ampmac_connector'.

Nombres de archivo

- El paquete de desinstalación se denomina ahora "Desinstalar conector de terminal seguro.pkg".

- Los paquetes de soporte generados a través de la línea de comandos o la herramienta de soporte se seguirán denominando 'AMP_Support_*.zip'. Todos los nombres de archivo dentro de los paquetes de soporte permanecerán sin cambios.

- Programas ejecutables de conectores (p. ej. ampdaemon) permanecen inalterados en su nombre.

- Los archivos de registro de conectores (por ejemplo, ampdaemon.log) permanecen inalterados en su nombre.

- Los registros del conector establecerán ahora el nombre de la aplicación como "conector de terminal seguro de Cisco" en lugar de "conector de AMP para terminales" al iniciar el servicio.

ID de paquete / MDM

- Se ha cambiado el nombre de las Extensiones del sistema utilizadas por el conector. La extensión de seguridad ahora es "Secure Endpoint File Monitor", la extensión de red es ahora "Cisco Secure Endpoint Filter".

- Los ID de paquete utilizados por el conector para las Extensiones del sistema no se modifican.

- Es posible que las instalaciones existentes del conector (es decir, las actualizadas a 1.18.0 o posteriores desde una versión anterior del conector) no vean los nombres de las nuevas extensiones si las Extensiones del sistema se han aprobado/permitido previamente en el host manualmente o a través de MDM antes de la actualización.

- Los perfiles de MDM existentes seguirán funcionando según lo previsto al actualizar a 1.18.0 o posterior. No se requieren cambios de configuración.