Contenido

Introducción

Este documento describe la información necesaria sobre el vencimiento de los certificados de autenticación en Cisco Secure Endpoint Private Cloud que ejecuta las versiones 3.1.0 a 4.1.0 con una instalación original de hace 4 años (2020).

Nota: La caducidad de estos certificados variará en función de la fecha de configuración del dispositivo.

Detalles técnicos

Versiones afectadas: Cisco Secure Endpoint Private Cloud que ejecuta las versiones 3.1.0 a 4.1.0 con una instalación original de hace 4 años.

A partir de mayo de 2024, caducarán los certificados de autenticación de Secure Endpoint Private Cloud que ejecuten las versiones 3.1.0 a 4.1.0 con una instalación original de hace 4 años. Esto provocará una interrupción del servicio. Recibirá las siguientes advertencias en la consola de administración antes de que caduquen los certificados:

Advertencia del sistema 2024-02-12 00:05:07 +0000 El certificado audit.crt caducará en 3 meses.

Advertencia del sistema 2024-02-12 00:05:07 +0000 El certificado refresh_token.crt caducará en 3 meses.

Advertencia del sistema 2024-02-12 00:05:07 +0000 El certificado jwt.crt caducará en 3 meses.

Advertencia del sistema 2024-02-12 00:05:06 +0000 El certificado saml.crt caducará en 3 meses.

Puede verificar la fecha de vencimiento de estos certificados mediante un comando de línea de comandos sobre SSH como se muestra a continuación:

[root@fireamp certs]# /usr/bin/openssl x509 -text -noout -in /opt/fire/etc/ssl/certs/refresh_token.crt

Certificado:

Datos:

Versión: 3 (0x2)

Serial Number:

ee:ea:9f:f9:88:09:38:31:0b:90:bb:b5:1b:29:e3:6b

Algoritmo de firma: sha256WithRSAEncryption

Emisor: C=US, O=Sourcefire, O=Immunet, OU=PrivateCloud Appliance, CN=refresh-token

Validez

No antes del: 28 de septiembre 00:52:02 2022 GMT

No después de: 27 de septiembre 00:52:02 2026 GMT

Asunto: C=US, O=Sourcefire, O=Immunet, OU=Appliance de nube privada, CN=token de actualización

Al actualizar a Secure Endpoint Private Cloud 4.2.0, se renovarán los siguientes certificados:

- audit.crt: firmas para registros de auditoría

- refresh_token.crt: gestiona la comunicación con el servicio de gestión de identidades

- jwt.crt- Permite la comunicación cruzada entre servicios

- saml.crt- Firma Respuestas SAML

Impacto

Si los certificados no se actualizan antes de que caduquen, se perderá el acceso a la consola de administración y a la consola de terminal seguro. Por lo tanto, es fundamental que el dispositivo se actualice antes de que caduquen los certificados en mayo de 2024.

Solución

Para actualizar los certificados, el dispositivo de nube privada debe actualizarse al menos a la versión 4.2.0. Se puede iniciar una actualización desde la línea de comandos a través de SSH o desde la interfaz de usuario de la consola de administración.

Consejo: Antes de empezar, asegúrese de leer las notas de la versión de Secure Endpoint Private Cloud y la guía del usuario del portal de administración, que se encuentran en la parte inferior de este documento.

Precaución: antes de actualizar el dispositivo a la versión 4.2.0, el contenido debe actualizarse a una versión reciente posterior a febrero de 2024. Consulte las notas de la versión enlazadas en este documento.

En el portal administrativo:

1. Vaya a Operaciones > Actualizar dispositivo

2. Seleccione Comprobar/Descargar actualizaciones

3. Después de descargar la actualización, seleccione Update Software y elija OK para confirmar.

Desde la Línea de Comandos vía SSH:

1. Ejecute el comando amp-ctl update-check.

2. Después de descargar la actualización, ejecute el comando amp-ctl update.

Puede comprobar que los certificados se han actualizado correctamente siguiendo las instrucciones que se indican en la sección Detalles técnicos de este documento.

Nota: si el dispositivo no se puede actualizar debido a una situación urgente, póngase en contacto con el TAC de Cisco aquí.

Notas de la versión de Secure Endpoint Private Cloud: https://docs.amp.cisco.com/Private%20Cloud%20Release%20Notes.pdf

Guía del usuario de Secure Endpoint Private Cloud Administration Portal: https://docs.amp.cisco.com/AMPPrivateCloudAdminGuide-latest.pdf