Contenido

Introducción

Overview

Descargo

Rutas de migración de dispositivos de correo electrónico

Requisitos de hardware para migrar desde C19X

Requisitos de hardware para migrar desde C39X

Requisitos de hardware para migrar desde C69X

Rutas de migración del dispositivo de administración

Requisitos de hardware para migrar desde el M19X

Requisitos de hardware para migrar desde M39X

Requisitos de hardware para migrar desde M69X

Guía de diseño de implementación

Hasta 1000 usuarios

Hasta 10 000 usuarios

Hasta 50 000 usuarios

Hasta 100 000 usuarios

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo migrar de un modelo de hardware (hardware) antiguo a un nuevo entorno virtual.

Overview

Cisco ha decidido poner fin a las ventas de los appliances de correo electrónico x95 dedicados compatibles con Cisco UCS C-Series.

Los clientes con dispositivos de correo electrónico pueden seguir manteniéndolos hasta el último día de soporte de hardware, el 30 de septiembre de 2028.

Los nuevos clientes que deseen implementar en las instalaciones o con dispositivos de correo electrónico que ya no dispongan de asistencia de hardware pueden utilizar este documento para preparar su implementación/migración.

El objetivo de este documento es proporcionar orientación sobre el hardware necesario de Cisco Unified Computing System (UCS) M7 que coincide con los dispositivos de correo electrónico X9X actuales. Proporciona una comparación de 1:1, así como algunos escenarios de ampliación para buzones de correo de 1000, 10 000, 50 000 y 100 000.

El hardware recomendado para la sustitución 1:1 es el que estaba disponible en el momento de escribir este documento. El nuevo hardware, como la CPU, los discos, las memorias, etc., puede estar disponible, lo que hace que la configuración sea obsoleta o no se optimice en función de los costes.

Cisco actualiza este documento con la mayor frecuencia posible para garantizar que la información aquí presente sea lo más precisa posible.

Descargo

Este documento proporciona orientación para la migración del dispositivo Email a un nuevo entorno virtual. El hardware y los productos propuestos son los más recomendados en el momento de escribir este artículo. Los productos propuestos en este documento pueden cambiar en el futuro.

Los clientes y partners son responsables de confirmar que la configuración del hardware tiene todos los componentes necesarios para cumplir los requisitos de la solución. Consulte el enlace Recursos adicionales para la herramienta de dimensionamiento.

Asegúrese de ponerse en contacto con un experto de Cisco UCS para validar su configuración.

Rutas de migración de dispositivos de correo electrónico

Requisitos de hardware para migrar desde C19X

PID

Descripción

Cantidad

UCS-M7-MLB

RACK UCS M7 MLB

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv, placa posterior de 1U con HDD/SSD wSFF

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv y 1U con

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificado CC EAL4+, para servidores

1

UCSC-RAIL-NONE-D

NO HAY OPCIÓN DE KIT DE RAÍLES

1

CIMC-LATEST-D

Versión más reciente de IMC SW (recomendado) para servidores C-Series.

1

UCSC-HSLP-C220M7

Disipador térmico UCS C220 M7 para y C240 GPU

1

UCSC-BBLKD-M7

Panel de obturación de la unidad UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

DIMM en blanco UCS DDR5

31

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intercaladora UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

Tarjeta vertical C220M7 HH3 vacía

1

CBL-SATA-C220-D

Cable SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

Relleno C220 M7 Riser2 HH en blanco

1

UCSC-PSU-BLK-D

Panel ciego de la fuente de alimentación para los servidores M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000 MT/s

1

UCS-MRX16G1RE1

RDIMM DDR5-4800 de 16 GB 1Rx8 (16 Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

Tarjeta vertical UCS C-Series M7 1U PCIe 1A Gen4 x16 HH

1

UCS-SD240GBM1XEVD

SSD SATA Micron G2 de 240 GB y 2,5" de valor inicial

1

UCSC-P-IQ1GC

NIC Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fuente de alimentación de titanio de 1200 W para servidores de la serie C

1

CAB-9K10A-EU

Cable de alimentación, 250 V CA, 10 A, enchufe CEE 7/7 (UE)

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconocido

1

Requisitos de hardware para migrar desde C39X

PID

Descripción

Cantidad

UCS-M7-MLB

RACK UCS M7 MLB

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv, placa posterior de 1U con HDD/SSD wSFF

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv y 1U con

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificado CC EAL4+, para servidores

1

UCSC-RAIL-NONE-D

NO HAY OPCIÓN DE KIT DE RAÍLES

1

CIMC-LATEST-D

Versión más reciente de IMC SW (recomendado) para servidores C-Series.

1

UCSC-HSLP-C220M7

Disipador térmico UCS C220 M7 para y C240 GPU

1

UCSC-BBLKD-M7

Panel de obturación de la unidad UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

DIMM en blanco UCS DDR5

31

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intercaladora UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

Tarjeta vertical C220M7 HH3 vacía

1

CBL-SATA-C220-D

Cable SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

Relleno C220 M7 Riser2 HH en blanco

1

UCSC-PSU-BLK-D

Panel ciego de la fuente de alimentación para los servidores M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000 MT/s

1

UCS-MRX32G1RE1

RDIMM DDR5-4800 de 32 GB 1Rx4 (16 Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

Tarjeta vertical UCS C-Series M7 1U PCIe 1A Gen4 x16 HH

1

UCS-SD960GBM1XEVD

SSD SATA Micron G2 de 960 GB y 2,5" de valor inicial

1

UCSC-P-IQ1GC

NIC Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fuente de alimentación de titanio de 1200 W para servidores de la serie C

1

CAB-9K10A-EU

Cable de alimentación, 250 V CA, 10 A, enchufe CEE 7/7 (UE)

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconocido

1

Requisitos de hardware para migrar desde C69X

PID

Descripción

Cantidad

UCS-M7-MLB

RACK UCS M7 MLB

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv, placa posterior de 1U con HDD/SSD wSFF

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv y 1U con

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificado CC EAL4+, para servidores

1

UCSC-RAIL-NONE-D

NO HAY OPCIÓN DE KIT DE RAÍLES

1

CIMC-LATEST-D

Versión más reciente de IMC SW (recomendado) para servidores C-Series.

1

UCSC-HSLP-C220M7

Disipador térmico UCS C220 M7 para y C240 GPU

2

UCSC-BBLKD-M7

Panel de obturación de la unidad UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

DIMM en blanco UCS DDR5

30

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intercaladora UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

Tarjeta vertical C220M7 HH3 vacía

1

CBL-SATA-C220-D

Cable SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

Relleno C220 M7 Riser2 HH en blanco

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000 MT/s

2

UCS-MRX32G1RE1

RDIMM DDR5-4800 de 32 GB 1Rx4 (16 Gb)

2

UCSC-RIS1A-22XM7

Tarjeta vertical UCS C-Series M7 1U PCIe 1A Gen4 x16 HH

1

UCS-SD960GBM1XEVD

SSD SATA Micron G2 de 960 GB y 2,5" de valor inicial

1

UCSC-P-IQ1GC

NIC Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fuente de alimentación de titanio de 1200 W para servidores de la serie C

2

CAB-9K10A-EU

Cable de alimentación, 250 V CA, 10 A, enchufe CEE 7/7 (UE)

2

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconocido

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

Desconocido

1

Rutas de migración del dispositivo de administración

Requisitos de hardware para migrar desde el M19X

PID

Descripción

Cantidad

UCS-M7-MLB

RACK UCS M7 MLB

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv, placa posterior de 1U con HDD/SSD wSFF

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv y 1U con

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificado CC EAL4+, para servidores

1

UCSC-RAIL-NONE-D

NO HAY OPCIÓN DE KIT DE RAÍLES

1

CIMC-LATEST-D

Versión más reciente de IMC SW (recomendado) para servidores C-Series.

1

UCSC-HSLP-C220M7

Disipador térmico UCS C220 M7 para y C240 GPU

1

UCSC-BBLKD-M7

Panel de obturación de la unidad UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

DIMM en blanco UCS DDR5

31

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intercaladora UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

Tarjeta vertical C220M7 HH3 vacía

1

CBL-SATA-C220-D

Cable SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

Relleno C220 M7 Riser2 HH en blanco

1

UCSC-PSU-BLK-D

Panel ciego de la fuente de alimentación para los servidores M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000 MT/s

1

UCS-MRX16G1RE1

RDIMM DDR5-4800 de 16 GB 1Rx8 (16 Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

Tarjeta vertical UCS C-Series M7 1U PCIe 1A Gen4 x16 HH

1

UCSSD480G6I1XEV-D

SSD Intel SATA 6G de 480 GB y 2,5 pulg.

1

UCSC-P-IQ1GC

NIC Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fuente de alimentación de titanio de 1200 W para servidores de la serie C

1

CAB-9K10A-EU

Cable de alimentación, 250 V CA, 10 A, enchufe CEE 7/7 (UE)

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconocido

1

Requisitos de hardware para migrar desde M39X

PID

Descripción

Cantidad

UCS-M7-MLB

RACK UCS M7 MLB

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv, placa posterior de 1U con HDD/SSD wSFF

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv y 1U con

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificado CC EAL4+, para servidores

1

UCSC-RAIL-NONE-D

NO HAY OPCIÓN DE KIT DE RAÍLES

1

CIMC-LATEST-D

Versión más reciente de IMC SW (recomendado) para servidores C-Series.

1

UCSC-HSLP-C220M7

Disipador térmico UCS C220 M7 para y C240 GPU

1

UCSC-BBLKD-M7

Panel de obturación de la unidad UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

DIMM en blanco UCS DDR5

31

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intercaladora UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

Tarjeta vertical C220M7 HH3 vacía

1

CBL-SATA-C220-D

Cable SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

Relleno C220 M7 Riser2 HH en blanco

1

UCSC-PSU-BLK-D

Panel ciego de la fuente de alimentación para los servidores M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000 MT/s

1

UCS-MRX32G1RE1

RDIMM DDR5-4800 de 32 GB 1Rx4 (16 Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

Tarjeta vertical UCS C-Series M7 1U PCIe 1A Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19T6S1XEV-D

SSD Samsung SATA 6G de 1,9 TB y 2,5 pulg de valor inicial

1

UCSC-P-IQ1GC

NIC Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fuente de alimentación de titanio de 1200 W para servidores de la serie C

1

CAB-9K10A-EU

Cable de alimentación, 250 V CA, 10 A, enchufe CEE 7/7 (UE)

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconocido

1

Requisitos de hardware para migrar desde M69X

PID

Descripción

Cantidad

UCS-M7-MLB

RACK UCS M7 MLB

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv, placa posterior de 1U con HDD/SSD wSFF

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv y 1U con

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificado CC EAL4+, para servidores

1

UCSC-RAIL-NONE-D

NO HAY OPCIÓN DE KIT DE RAÍLES

1

CIMC-LATEST-D

Versión más reciente de IMC SW (recomendado) para servidores C-Series.

1

UCSC-HSLP-C220M7

Disipador térmico UCS C220 M7 para y C240 GPU

1

UCSC-BBLKD-M7

Panel de obturación de la unidad UCS C-Series M7 SFF

8

UCS-DDR5-BLK

DIMM en blanco UCS DDR5

31

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intercaladora UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

Tarjeta vertical C220M7 HH3 vacía

1

CBL-SATA-C220-D

Cable SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

Relleno C220 M7 Riser2 HH en blanco

1

UCSC-PSU-BLK-D

Panel ciego de la fuente de alimentación para los servidores M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000 MT/s

1

UCS-MRX32G1RE1

RDIMM DDR5-4800 de 32 GB 1Rx4 (16 Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

Tarjeta vertical UCS C-Series M7 1U PCIe 1A Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19TBM1XEV-D

SSD SATA Micron G2 de 1,9 TB y 2,5" de valor inicial

2

UCSC-P-IQ1GC

NIC Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fuente de alimentación de titanio de 1200 W para servidores de la serie C

1

CAB-9K10A-EU

Cable de alimentación, 250 V CA, 10 A, enchufe CEE 7/7 (UE)

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconocido

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

Desconocido

1

CNDL-DESELECT-D

Anulación de selección condicional

1

Guía de diseño de implementación

Estas configuraciones se pueden utilizar como directrices para el número de usuarios mencionados. Para obtener información más precisa sobre los requisitos del servidor, vaya a este sitio.

Estas configuraciones se realizaron utilizando los valores predeterminados en el sitio mencionado.

Hasta 1000 usuarios

1 servidor UCS-C M7 con 1 C100v en ejecución.

PID

Descripción

Cantidad

UCS-M7-MLB

RACK UCS M7 MLB

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv, placa posterior de 1U con HDD/SSD wSFF

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv y 1U con

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificado CC EAL4+, para servidores

1

UCSC-RAIL-NONE-D

NO HAY OPCIÓN DE KIT DE RAÍLES

1

CIMC-LATEST-D

Versión más reciente de IMC SW (recomendado) para servidores C-Series.

1

UCSC-HSLP-C220M7

Disipador térmico UCS C220 M7 para y C240 GPU

1

UCSC-BBLKD-M7

Panel de obturación de la unidad UCS C-Series M7 SFF

9

UCS-DDR5-BLK

DIMM en blanco UCS DDR5

31

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intercaladora UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

Tarjeta vertical C220M7 HH3 vacía

1

CBL-SATA-C220-D

Cable SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

Relleno C220 M7 Riser2 HH en blanco

1

UCSC-PSU-BLK-D

Panel ciego de la fuente de alimentación para los servidores M7 / M8

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000 MT/s

1

UCS-MRX16G1RE1

RDIMM DDR5-4800 de 16 GB 1Rx8 (16 Gb)

1

UCSC-RIS1A-22XM7

Tarjeta vertical UCS C-Series M7 1U PCIe 1A Gen4 x16 HH

1

UCS-SD240GBM1XEVD

SSD SATA Micron G2 de 240 GB y 2,5" de valor inicial

1

UCSC-P-IQ1GC

NIC Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fuente de alimentación de titanio de 1200 W para servidores de la serie C

1

CAB-9K10A-EU

Cable de alimentación, 250 V CA, 10 A, enchufe CEE 7/7 (UE)

1

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconocido

1

Hasta 10 000 usuarios

1 servidor UCS-C M7 con 3 servidores C300v en ejecución.

PID

Descripción

Cantidad

UCS-M7-MLB

RACK UCS M7 MLB

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv, placa posterior de 1U con HDD/SSD wSFF

1

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv y 1U con

1

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificado CC EAL4+, para servidores

1

UCSC-RAIL-NONE-D

NO HAY OPCIÓN DE KIT DE RAÍLES

1

CIMC-LATEST-D

Versión más reciente de IMC SW (recomendado) para servidores C-Series.

1

UCSC-HSLP-C220M7

Disipador térmico UCS C220 M7 para y C240 GPU

2

UCSC-BBLKD-M7

Panel de obturación de la unidad UCS C-Series M7 SFF

8

UCS-DDR5-BLK

DIMM en blanco UCS DDR5

30

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intercaladora UCS C220 M7 SATA

1

UCSC-FBRS-C220-D

Tarjeta vertical C220M7 HH3 vacía

1

CBL-SATA-C220-D

Cable SATA C220M7 (1U)

1

UCSC-FBRS2-C220M7

Relleno C220 M7 Riser2 HH en blanco

1

UCS-CPU-I4410T

Intel I4410T 2,7 GHz/150 W 10C/26,25 MB DDR5 4000 MT/s

2

UCS-MRX32G1RE1

RDIMM DDR5-4800 de 32 GB 1Rx4 (16 Gb)

2

UCSC-RIS1A-22XM7

Tarjeta vertical UCS C-Series M7 1U PCIe 1A Gen4 x16 HH

1

UCS-SD19TBM1XEV-D

SSD SATA Micron G2 de 1,9 TB y 2,5" de valor inicial

2

UCSC-P-IQ1GC

NIC Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

2

UCSC-PSU1-1200W-D

Fuente de alimentación de titanio de 1200 W para servidores de la serie C

1

CAB-9K10A-EU

Cable de alimentación, 250 V CA, 10 A, enchufe CEE 7/7 (UE)

2

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconocido

1

UCS-SID-WKL-UNK-D

Desconocido

1

CNDL-DESELECT-D

Anulación de selección condicional

1

Hasta 50 000 usuarios

2 servidores UCS-C M7 con 12 servidores C600v en ejecución.

PID

Descripción

Cantidad

UCS-M7-MLB

RACK UCS M7 MLB

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv, placa posterior de 1U con HDD/SSD wSFF

2

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv y 1U con

2

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificado CC EAL4+, para servidores

2

UCSC-RAIL-NONE-D

NO HAY OPCIÓN DE KIT DE RAÍLES

2

CIMC-LATEST-D

Versión más reciente de IMC SW (recomendado) para servidores C-Series.

2

UCSC-HSLP-C220M7

Disipador térmico UCS C220 M7 para y C240 GPU

4

UCSC-BBLKD-M7

Panel de obturación de la unidad UCS C-Series M7 SFF

16

UCS-DDR5-BLK

DIMM en blanco UCS DDR5

60

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intercaladora UCS C220 M7 SATA

2

UCSC-FBRS-C220-D

Tarjeta vertical C220M7 HH3 vacía

2

CBL-SATA-C220-D

Cable SATA C220M7 (1U)

2

UCSC-FBRS2-C220M7

Relleno C220 M7 Riser2 HH en blanco

2

UCS-CPU-I8462Y+

Intel I8462Y+ 2,8 GHz/300 W 32 núcleos/60 MB DDR5 4800 MT/s

4

UCS-MRX64G2RE1

RDIMM 64 GB DDR5-4800, 2 Rx4 (16 Gb)

4

UCSC-RIS1A-22XM7

Tarjeta vertical UCS C-Series M7 1U PCIe 1A Gen4 x16 HH

2

UCS-SD19TBM1XEV-D

SSD SATA Micron G2 de 1,9 TB y 2,5" de valor inicial

4

UCSC-P-IQ1GC

NIC Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fuente de alimentación de titanio de 1200 W para servidores de la serie C

4

CAB-9K10A-EU

Cable de alimentación, 250 V CA, 10 A, enchufe CEE 7/7 (UE)

4

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconocido

2

UCS-SID-WKL-UNK-D

Desconocido

2

CNDL-DESELECT-D

Anulación de selección condicional

1

Hasta 100 000 usuarios

4 servidores UCS-C M7 con 24 servidores C600v en ejecución.

PID

Descripción

Cantidad

UCS-M7-MLB

RACK UCS M7 MLB

1

UCSC-C220-M7S

Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv, placa posterior de 1U con HDD/SSD wSFF

4

CON-L1NCO-UCSCUC27

CX LEVEL 1 8X7XNCDOS Rack UCS C220 M7 sin CPU, mem, drv y 1U con

4

UCSX-TPM-002C-D

TPM 2.0, TCG, FIPS140-2, certificado CC EAL4+, para servidores

4

UCSC-RAIL-NONE-D

NO HAY OPCIÓN DE KIT DE RAÍLES

4

CIMC-LATEST-D

Versión más reciente de IMC SW (recomendado) para servidores C-Series.

4

UCSC-HSLP-C220M7

Disipador térmico UCS C220 M7 para y C240 GPU

8

UCSC-BBLKD-M7

Panel de obturación de la unidad UCS C-Series M7 SFF

32

UCS-DDR5-BLK

DIMM en blanco UCS DDR5

120

UCSC-SATAIN-220M7

Placa intercaladora UCS C220 M7 SATA

4

UCSC-FBRS-C220-D

Tarjeta vertical C220M7 HH3 vacía

4

CBL-SATA-C220-D

Cable SATA C220M7 (1U)

4

UCSC-FBRS2-C220M7

Relleno C220 M7 Riser2 HH en blanco

4

UCS-CPU-I8462Y+

Intel I8462Y+ 2,8 GHz/300 W 32 núcleos/60 MB DDR5 4800 MT/s

8

UCS-MRX64G2RE1

RDIMM 64 GB DDR5-4800, 2 Rx4 (16 Gb)

8

UCSC-RIS1A-22XM7

Tarjeta vertical UCS C-Series M7 1U PCIe 1A Gen4 x16 HH

4

UCS-SD19TBM1XEV-D

SSD SATA Micron G2 de 1,9 TB y 2,5" de valor inicial

8

UCSC-P-IQ1GC

NIC Cisco-Intel I710-T4L 4x1GBASE-T

1

UCSC-PSU1-1200W-D

Fuente de alimentación de titanio de 1200 W para servidores de la serie C

8

CAB-9K10A-EU

Cable de alimentación, 250 V CA, 10 A, enchufe CEE 7/7 (UE)

8

UCS-SID-INFR-UNK-D

Desconocido

4

UCS-SID-WKL-UNK-D

Desconocido

4

CNDL-DESELECT-D

Anulación de selección condicional

1

Información Relacionada

Aproveche esta guía para obtener asistencia sobre la migración de la configuración de Secure Email Gateway (ESA)/Security Management Appliance (SMA) del dispositivo al modelo virtual:

- Herramienta Cisco Secure Email Gateway Sizing

- Guía de instalación de Cisco Secure Email Virtual Gateway y Secure Email and Web Manager Virtual Appliance

- Preguntas frecuentes sobre implementación virtual ESA/SMA

- Cómo cargar o migrar la configuración de ESA en un ESA de reemplazo

- Soporte técnico y descargas de Cisco