Contenido

Problema

Las sesiones BGP están experimentando inestabilidad en un túnel de sitio a sitio entre Cisco Secure Access y AWS Direct Connect. La inestabilidad se produce porque el número de prefijos de ruta anunciados desde Secure Access excede los límites de AWS Direct Connect, lo que evita un intercambio de ruta estable y afecta a la capacidad de establecer una conectividad coherente entre Secure Access y AWS.

Entorno

- Cisco Secure Access (CSA)

- Conexión directa de AWS con routing BGP

- Configuración de túnel de sitio a sitio entre Secure Access y AWS

- Límite de prefijos BGP de conexión directa de AWS de 100 rutas

Resolución

La resolución implica múltiples enfoques para abordar la restricción de límite de prefijo BGP.

El análisis de paquetes de red revela mensajes de NOTIFICACIÓN BGP que indican que se ha alcanzado el número máximo de prefijos:

Border Gateway Protocol - NOTIFICATION Message

Length: 28

Type: NOTIFICATION Message (3)

Major error Code: Cease (6)

Minor error Code (Cease): Maximum Number of Prefixes Reached (1)

Soluciones temporales inmediatas

Opción 1: Filtrado de rutas del lado AWS

Evalúe las opciones de AWS-side para ignorar o filtrar los prefijos de ruta entrantes desde Secure Access para permanecer dentro del límite de 100 prefijos impuesto por AWS Direct Connect.

Opción 2: Implementación de gateway de tránsito AWS

Considere la posibilidad de migrar a una puerta de enlace de tránsito AWS como un modelo de conectividad alternativo. Este enfoque puede proporcionar opciones de routing más flexibles y puede ayudar a eludir las limitaciones del prefijo de conexión directa.

Solución a largo plazo

Implementación de solicitud de características

Se ha enviado una solicitud de característica (CSE-I-4783) para permitir el filtrado de rutas o las capacidades de resumen en Secure Access. Esta mejora permitiría:

- Resumen de ruta para reducir el número de prefijos anunciados

- Filtrado de rutas para controlar qué prefijos se anuncian a AWS Direct Connect

- Mejor control sobre los anuncios de BGP desde el lado del acceso seguro

Pasos de implementación

1: Revise las limitaciones de AWS Direct Connect. Consulte la documentación AWS Direct Connect limits para comprender las restricciones específicas.

2: Evaluar los anuncios de ruta actuales. Analice el número actual de rutas que se anuncian desde Secure Access para determinar cuántas superan el límite AWS de 100 prefijos.

3: Implemente una solución alternativa inmediata. Elija entre el filtrado del lado de AWS o la implementación de gateway de tránsito en función de los requisitos de arquitectura de red y las necesidades empresariales.

4: Supervisar el progreso de la solicitud de características. Trabaje con los equipos de cuentas de Cisco correspondientes para revisar la viabilidad y el impacto de la solicitud de la función de resumen/filtrado de rutas propuesta.

Causa

La causa raíz es una limitación fundamental en AWS Direct Connect, que restringe los anuncios de ruta BGP a un máximo de 100 prefijos. Cisco Secure Access está anunciando más de 100 prefijos de ruta, lo que hace que AWS Direct Connect envíe mensajes de NOTIFICACIÓN BGP con el código de error "Maximum Number of Prefixes Reached" (Número máximo de prefijos alcanzados) y, posteriormente, desactive la sesión BGP. Esto crea un ciclo de establecimiento y desconexión de la sesión, dando como resultado el comportamiento de inestabilidad de la sesión BGP observada.

Contenido relacionado

- Documentación de AWS Direct Connect Limits

- Soporte técnico y descargas de Cisco