Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Configuraciones en Secure Access

Configuraciones en Azure

Verificación

Acceso desde la CLI de Bastion incorporada

Acceso a RC desde terminal MAC-OS

Acceso desde Windows - Masilla

Resolución de problemas

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo implementar un Resource Connector paso a paso en Azure.

Prerequisites

Recopile la información necesaria y comprenda

- Obtenga la imagen del conector.

- Puede descargar la imagen una vez y utilizarla para cualquier número de conectores en cualquier grupo de conectores.

- Si utiliza una imagen descargada anteriormente, asegúrese de que la imagen es la última versión.

- Para obtener más información, vea Obtener la imagen del conector.

- Copie la clave de aprovisionamiento del grupo de conectores específico para el que implemente conectores.

Consulte Claves de aprovisionamiento para conectores de recursos.

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Acceso de administrador al panel de Cisco Secure Access

- acceso al portal de Azure

- Cliente seguro de Cisco

- Máquina Windows con ZTA inscrito

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en la prueba realizada en un entorno de laboratorio utilizando los siguientes componentes:

- Cliente ZTNA

- Acceso seguro

- Azure

- Recurso privado

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Configuraciones en Secure Access

Inicie sesión en el panel de acceso seguro y navegue hasta  Connect > Network Connections > Connector Groups

- Haga clic en add

Acceso seguro - Grupos de conectores

- Especifique el Connector Group Name y el Region

- Haga clic en Next

Acceso seguro: configuración de grupos de conectores

- Elija Microsoft Azure y utilice el Scaling Calculator para determinar los recursos necesarios

Secure Access - Revisión de la configuración del conector de recursos

- Aproveche la DNS Servers opción para resolver dominios específicos a través de servidores DNS dedicados. Se considera una práctica recomendada para organizaciones con varios dominios internos.

- Haga clic en Save

Acceso seguro - Configuración del conector de recursos

- En esta etapa, asegúrese de copiar el Provisioning Key. La necesitará más adelante en Azure durante la implementación del conector de recursos para habilitar el registro con su arrendatario de acceso seguro.

Acceso seguro - Configuración del conector de recursos

Configuraciones en Azure

Navegue hasta el portal de Azure y luego navegue hasta el Marketplace de Microsoft Azure y busque la imagen del Conector de recursos de Cisco Secure Access:

Secure Access - Creación del conector de recursos en Azure

- Seleccione el Subscription y y, a Plan continuación, haga clic en Create

Secure Access - Creación del conector de recursos en Azure

- Revise la configuración de la clave pública Disks, Networking y SSH

Precaución: No pierda la clave SSH privada; de lo contrario, no podrá acceder a la CLI de RC y deberá volver a implementarla para solucionar los problemas.

Secure Access - Creación del conector de recursos en Azure

- Pegue la Provisioning Key copia de Cisco Secure Access en elUser datacampo

KEY=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Secure Access - Creación del conector de recursos en Azure

- Revise y haga clicCreateen para continuar con la creación de su Resource Connector

Secure Access - Creación del conector de recursos en Azure

- Después de hacer clic en Create, aparece una opción para descargar la clave privada. Haga clic en Download private key and create resource

Secure Access - Creación del conector de recursos en Azure

Precaución: No pierda la clave SSH privada; de lo contrario, no podrá acceder a la CLI de RC y deberá volver a implementarla para solucionar los problemas.

- A continuación, podrá ver el progreso de suResource Connector

Acceso seguro: implementación del conector de recursos en Azure

- A continuación, vaya al Panel de acceso seguro para confirmar la Resource Connector conexión y la implementación correcta en su arrendatario de acceso seguro

- Haga clic en Connect > Network Connections > Connector Groups

- En la opción 2 Confirm Connectors (Confirmar conectores), haga clic enConfirm Connectorspara finalizar la implementación

Acceso seguro - Confirmación del conector de recursos

Ahora puede ver su nuevo conector de recursos implementado y conectado en su arrendatario de Secure Access:

Secure Access - Conector de recursos

Verificación

Acceso desde la CLI de Bastion incorporada

En Azure, acceda a su conector de recursos y haga clic en Bastion:

- Authentication Type: Elegir SSH Private key from Local File

- Username: Debe utilizar acadmin

- Local File: Elija el private key archivo descargado anteriormente

Acceso seguro: acceso a la línea de comandos del conector de recursos

Acceso a RC desde terminal MAC-OS

Abra el terminal y utilice ssh -i <private-key-file-path> acadmin@x.x.x.x.x para conectarse a su conector de recursos.

Acceso seguro: acceso a la línea de comandos del conector de recursos

Acceso desde Windows - Masilla

Para utilizar la clave privada, debe convertir el SSH private key de.pema .ppk formateado utilizando Puttygen:

- Guarde la clave privada en formato .ppk

- Inicie la aplicación de masilla y navegue hasta SSH > Auth > Credentials y navegue hasta SSH private key su en .ppk formato

- Desplácese hasta Sessionla dirección IP del conector de recursos y haga clic en Open

Consejo: nombre de usuario: frase de contraseña acadmin: la frase de contraseña configurada al convertir la clave privada del formato .pem al formato .ppk

Resolución de problemas

Para acceder al comando troubleshooting, acceda a .

Precaución: No pierda la clave SSH privada; de lo contrario, no podrá acceder a la CLI de RC y deberá volver a implementarla para solucionar los problemas.

Información Relacionada

- Soporte técnico y descargas de Cisco

- Otros documentos de Secure Access