Contenido

Introducción

Problema

Solución

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe qué se debe utilizar para el monitoreo de failover en la VPN de sitio a sitio para Secure Access.

Problema

La falta de una supervisión eficaz puede dar lugar a importantes interrupciones operativas. Una brecha en la supervisión de la red puede dificultar la interoperabilidad de una organización y puede dar lugar a la pérdida de la imagen de una organización o a una pérdida financiera que puede afectar a la continuidad empresarial de una organización.

Además, la ausencia de mecanismos de conmutación por fallas da lugar a estos problemas sin una respuesta automatizada para redirigir el tráfico cuando falla un túnel VPN, ya sea debido a la falla del proveedor u otras causas relacionadas con el tráfico de Internet.

Solución

Para solucionar este problema, puede supervisar una IP o un dominio que puede ayudarle a identificar un error en la red cuando se establece una VPN para Secure Access para saber si tiene problemas de conexión desde uno de los túneles.

Puede utilizar este dominio o IP para supervisar la comunicación con Secure Access:

- service.sig.umbrella.com puerto 80

- 146.112.255.40 puerto 80

Para obtener más información, consulte Supervisar el estado del túnel de red

Nota: este dominio e IP solo responden a los dispositivos detrás de Secure Access. ICMP no es compatible.

Información Relacionada

- Guía del usuario de Secure Access

- Soporte técnico y descargas de Cisco

- Supervisar el estado del túnel de red