Contenido

Introducción

Requisitos previos

Antecedentes

Requirements

Archivos de revisión en caliente

Pasos de instalación del parche

Verificación de la instalación de Hotpatch

Pasos para revertir la revisión en caliente

Introducción

En este documento se describe la instalación de la revisión activa/revisión de Identity Service Engine (ISE).

Requisitos previos

Debe contar con los conocimientos básicos de Cisco Identity Service Engine (ISE).

Antecedentes

- Cuando se encuentra un defecto conocido y la versión corregida aún no está disponible, puede hacer uso de Hot Patch, que está disponible en el portal de descargas o puede recibirlo del TAC de Cisco.

- Los parches calientes deben ser de último recurso si no hay otras soluciones posibles disponibles.

Requirements

- Si se confirma un defecto conocido que está afectando a su entorno, puede utilizar un parche caliente cuando no haya una solución alternativa conocida o una versión corregida.

Archivos de revisión en caliente

Normalmente, hay tres archivos de revisión: el archivo de instalación, el archivo de reversión y el archivo léame.

Archivo de instalación: Contiene el archivo de instalación de revisión.

Formato:

ise-apply-<bugid>_<version_applicable>_<patch_applicable>-SPA.tar.gz

bugid: proporciona detalles del error

version_applicable: proporciona detalles para instalar si es específico de una versión de ISE determinada o común para todas las versiones

patch_applicable: proporciona detalles si es específico de un parche determinado o común para todos los parches

Examples:

- Adecuado para todas las versiones y parches de ISE

ise-apply-CSCwk61938_Universal_patchall-SPA.tar.gz

- Adecuado para la versión 3.3 de ISE y todos los parches.

ise-apply-CSCwk61938_3.3_patchall-SPA.tar.gz

- Adecuado para la versión 3.3 de ISE y solo para el parche 4

ise-apply-CSCwk61938_3.3_patch4-SPA.tar.gz

Archivo de Rollback: Este archivo es útil para eliminar la revisión en caliente instalada

Formato:

ise-rollback-<bugid>_<version_applicable>_<customer>_<hotpatchversionnum>-SPA.tar.gz

Examples:

- Adecuado para todas las versiones y parches de ISE

ise-rollback-CSCwk61938_Universal_patchall-SPA.tar.gz

- Adecuado para la versión 3.3 de ISE y todos los parches

ise-rollback-CSCwk61938_3.3_patchall-SPA.tar.gz

- Adecuado para la versión 3.3 de ISE y solo para el parche 4

ise-rollback-CSCwk61938_3.3_patch4-SPA.tar.gz

Archivo Léame: Este archivo contiene los detalles, las notas importantes, los pasos de instalación y los pasos de rollbacks específicos del defecto de revisión en caliente.

Pasos de instalación del parche

No se pueden instalar revisiones desde webGUI. Para instalar revisiones, necesita acceso CLI.

1. Descargue el archivo de instalación ise-apply-<bugid>_<version_applicable>_<patch_applicable>-SPA.tar.gz

2. Verifique que el hash del archivo descargado sea correcto.

3. Copie el paquete de instalación en un repositorio [Creación del repositorio], que está disponible para ISE. Si no tiene un repositorio en funcionamiento, puede utilizar la administración de disco local de ISE desde la GUI para cargar archivos en los nodos respectivos.

4. Ejecute el comando :

#application install <filename> <repository name>

Ejemplo: #application install ise-apply-CSCwk61938_Universal_patchall-SPA.tar.gz local

Verificación de la instalación de Hotpatch

En la CLI, puede ver qué revisiones agrupadas se instalan con el comando:

#show logging application hotpatch.log

Pasos para revertir la revisión en caliente

1. Descargue el archivo de instalación ise-rollback-<bugid>_<version_applicable>_<patch_applicable>-SPA.tar.gz

2. Verifique que el hash del archivo descargado sea correcto.

3. Copie el paquete de rollback en un repositorio [Creación del repositorio], que está disponible para ISE. Si no tiene un repositorio en funcionamiento, puede utilizar la administración de disco local de ISE desde la GUI para cargar archivos en los nodos respectivos.

4. Ejecute el comando

application install <filename> <repository name>

Ejemplo: application install ise-rollback-CSCwk61938_Universal_patchall-SPA.tar.gz local

Nota: Se recomienda revertir todos los parches activos antes de aplicar un parche oficial o actualizar. El archivo hotpatch.log no se elimina cuando se aplica una actualización o un parche, por lo tanto, si no se deshacen las revisiones en primer lugar, es probable que este registro incluya datos obsoletos.