Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Crear una copia de seguridad del nodo de supervisión

Introducción

Este documento describe cómo restaurar una copia de seguridad del nodo de supervisión en un servidor diferente al servidor en el que se tomó.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Cisco Identity Services Engine (ISE) versión 1.1.x.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Crear una copia de seguridad del nodo de supervisión

1. Genere una copia de seguridad para el nodo de supervisión actual a través de la CLI o la GUI de administración.

2. Genere una copia de seguridad completa a petición del nodo de supervisión de destino.

3. Verifique el repositorio en el que se almacena la copia de seguridad para estos archivos:

- Mntdbfull_hostname_date_time.tar.gpg

- ise_catalog.xml

4. Copie la copia de seguridad del nodo actual al repositorio que aloja el archivo ise_catalog.xml.

5. Edite el archivo ise_catalog.xml para señalar el archivo de copia de seguridad que desea restaurar al nuevo nodo. Este ejemplo restaura una copia de seguridad denominada ProductionMNT.gpg.

From:

<void property="fullImage">

<string>mntdbfull_ise-rec5_20130627_110059</string>

To:

<void property="fullImage">

<string>ProductionMNT</string>

6. En la GUI de administración, navegue hasta Administration > System > Maintenance > Data Management > Monitoring Node > Data Restore. Observe que las copias de seguridad anteriores incluyen el archivo ProductionMNT.gpg.

7. Elija la copia de seguridad que desea restaurar, introduzca la clave de cifrado utilizada cuando se creó la copia de seguridad y haga clic en restore.

8. Permitir que la restauración se ejecute hasta su finalización. No navegue a otra ubicación en la GUI ni realice cambios mientras se ejecuta la restauración. Este proceso puede tardar algún tiempo. Una vez que se ha completado la restauración, se reinician los servicios ISE en el nodo.