Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Configuraciones

Verificación

Casos prácticos comunes

Introducción

Este documento describe cómo configurar las opciones de registro de depuración en Cisco Identity Services Engine (ISE) 3.4 para personalizar el tamaño máximo de archivo y el número máximo de archivos.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco ISE

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en estos software y hardware versiones:

- Cisco ISE versión 3.4

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Por lo general, con los componentes en niveles de registro más detallados, como los de depuración y seguimiento, los archivos de registro tienden a rotar más rápidamente de lo previsto debido a la rápida generación de información. Con esta función, puede personalizar el tamaño del archivo de registro y el número de archivos para permitir que se registre más información para componentes específicos antes de que se sobrescriban los registros.

Configuraciones

Vaya a .Operations > Troubleshoot > Debug Wizard > Debug Log Configuration Seleccione el nodo para el que desea cambiar la configuración del registro de depuración en la Lista de nodos. Tenga en cuenta que cualquier configuración que se cambie sólo afectará a este nodo seleccionado. Seleccione el componente cuya configuración desea cambiar y haga clic enDebug Log Settings.

Nota: No puede cambiar la configuración del registro de depuración para ningún componente del archivo logprrt-server.log

Página Configuración de Debug Log

ConfigureMax File Size (MB)y segúnFile Countsea necesario para resolver el problema. El Max File Size puede configurarse en cualquier intervalo de 1 a 100 MB. No se ha aplicado ningún File Count límite máximo.

Advertencia: para evitar que el disco se llene de archivos de registro, el uso total de espacio en disco para los registros no puede superar los 60 GB. Si la configuración del registro de depuración introducida excede este umbral, verá un mensaje de advertencia "Disk space usage for logs exceeds 60GB. Please reduce Max File Size/File Count" y no podrá guardar los cambios.

Ventana Configuración del registro de depuración

Opcionalmente, también puede especificar una fecha y una hora para que estos valores vuelvan al valor predeterminado. Para ello, seleccione la Specify Date/Time to Reset to Defaultcasilla de verificación y establezca la fecha y la hora en que se restablecerán los parámetros.

Advertencia: La hora que se utiliza para esta configuración es el Cisco ISE reloj. Asegúrese de que todos los nodos estén sincronizados con el servidor NTP para evitar comportamientos inesperados.

Especificar configuración de fecha y hora

Haga clic Save para aplicar la configuración.

Para restablecer la configuración del registro de depuración en el valor predeterminado para un componente, puede seleccionar el componente y hacer clic en la Reset to Default opción y, a continuación, seleccionar Yes en la ventana emergente.

Restablecer a la configuración predeterminada

Verificación

Después de cambiar la configuración del registro de depuración, supervise el Predicted Space Usage for Debug Logs volumen ocupado en el Total Disk Space para asegurarse de que el disco no se llene hasta su capacidad.

Gráfico Espacio total en disco

Asegúrese de que las columnas Max File Size (MB) y File Count de la tabla reflejan los cambios guardados.

Configuración del registro de depuración después de la configuración

Puede verificar el tamaño del registro desde la CLI de Cisco ISE. Ejecute el show logging application | include collector.log comando. Reemplazar collector.log por el archivo de registro adecuado que se va a comprobar.

admin#show logging application | include collector.log

84851938 Oct 15 2024 16:53:59 collector.log

Casos prácticos comunes

Algunos componentes tienden a rotar con mayor frecuencia con niveles de registro más detallados seleccionados. Se enumeran algunos de estos componentes y los valores recomendados para establecer al depurar problemas relacionados con estos componentes:

- collector

- Max File Size:100 MB

- File Count:25

- profiler

- Max File Size:100 MB

- File Count:50 (default)