Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configuración

Verificación

Preguntas Frecuentes

Defectos conocidos

Introducción

Este documento describe la configuración y el funcionamiento de la concesión de estado en Cisco ISE.

Prerequisites

Requirements

- Conocimiento del flujo de estado en Cisco ISE

- Conocimiento de las políticas AAA en Cisco ISE

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- Switch Cat9300 versión 17.9.5

- Identity Service Engine (ISE) v3.2

- PC Windows 10 Enterprise con módulo de estado ISE 5.1.6

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

El arrendamiento de condición es una función de Cisco ISE que almacena el último estado de conformidad conocido hasta 365 días en base de datos y no llega al terminal para comprobar la conformidad. Sin embargo, cuando vence el arrendamiento de condición, Cisco ISE no activa automáticamente una reautenticación o una reevaluación de condición para el terminal. El terminal permanece en el mismo estado de conformidad, ya que se está utilizando la misma sesión. Cuando se vuelve a autenticar el terminal, se ejecuta el estado y se restablece el tiempo de concesión del estado.

La concesión de condición es un atributo de terminal que se almacena en la base de datos Oracle y almacena el tiempo en tiempo EPOCH. Lo mismo se puede validar desde la visibilidad de contexto y Oracle DB.

Junto con la concesión de estado, hay una función más en ISE que almacena en caché el último estado de cumplimiento conocido durante un período de tiempo configurable (máx. 200 días/4800 horas/288000 minutos) configurado en el último estado de cumplimiento de estado conocido. Esta función permite que Cisco ISE almacene en caché el último estado de conformidad y, si un terminal pasa a ser no conforme en el último estado de conformidad con la condición conocida, ISE marca el terminal como conforme hasta el período de gracia configurado en la política de condición.

Último valor de estado de cumplimiento de condición conocido almacena en la base de datos Oracle. También almacena en tiempo EPOCH.

Configuración

Para configurar la concesión de estado en Cisco ISE:

Navegue hasta Centros de trabajo > Estado > Configuración > Concesión de estado. Marque Realizar evaluación de estado cada día y configure el número de días (1-365 días). Aquí se establece en 1 día.

Compruebe el estado de cumplimiento de la última postura conocida de la caché y configure el tiempo del estado de cumplimiento de la última postura conocida (máx. 200 días / 4800 horas / 288000 minutos). Aquí está configurado para 2 días.

Por motivos de simplicidad, solo se ha habilitado una política de estado (comprobación de Windows FW) con un periodo de gracia de 2 minutos.

Verificación

El terminal se conecta por primera vez y cumple las normas.

ISE-PSC.log (estado en DEBUG)

En ise-psc.log, puede ver que no hay tiempo de vencimiento en la base de datos ya que el EP se conecta por primera vez.

2024-11-30 22:55:08,485 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-8][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000147BE04019::::- posture expriy time retrieved from DB is "" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 22:55:08,485 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-8][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000147BE04019::::- PostureExpiry value for B4-96-91-26-EB-A1 is not a number :

El EP pasa por el proceso de verificación de estado y cumple con las normas. Una vez que el EP cumple los requisitos, ISE actualiza la base de datos con un tiempo de caducidad de 1 día (1733073953816).

2024-11-30 22:55:55,306 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- posture_bypass_test is null fast reconnect expiry time is1733073953816 2024-12-01T22:55:54.306+0530

2024-11-30 22:55:55,307 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- updating fast reconnect for end point B4:96:91:26:EB:A1 with 1 days of expiry time1733073953816 <------Updating posture lease in DB (EDF_POSTUREEXPIRY)

2024-11-30 22:55:55,307 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- updated posutre lease for session 08C9C50A000000177E20CE15

Además, ISE actualiza la base de datos con el tiempo de vencimiento del período de gracia 1733160354306 (2 días).

2024-11-30 22:55:55,306 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Starting new thread for updateGracePeriodTime

2024-11-30 22:55:55,306 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- remove user from expiry list

2024-11-30 22:55:54,306 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], <---- grace period expiry time 1733160354306 <----------- Updating last known compliance status in DB (LAST_COMP_EXPIRY)

Después de volver a conectar el EP, la sesión se convierte directamente en una queja. A medida que se habilita la concesión de estado, ISE recupera el tiempo de vencimiento de estado de la base de datos y marca la sesión como Conforme.

2024-11-30 23:04:17,673 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-11-30 23:04:17,673 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-11-30 23:04:17,677 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Querying posture expiry time by MAC B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:04:17,679 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture expriy time retrieved from DB is "1733073953816" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:04:17,679 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture lease expiry time 1733073953816 2024-12-01T22:55:53.816+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:04:17,679 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- retrieved fast reconnect expiry time 1733073953816 2024-12-01T22:55:53.816+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:04:17,679 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- B4-96-91-26-EB-A1 is within fast reconnect expiry

2024-11-30 23:04:17,680 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PosturePolicyUtil -:::::- User null belongs to groups NAC Group:NAC:IdentityGroups:Endpoint Identity Groups:Profiled:Workstation,NAC Group:NAC:IdentityGroups:Any

2024-11-30 23:04:17,680 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- PostureStatusPIP for mac B4-96-91-26-EB-A1 - Attribute Session.PostureStatus value is Compliant

Escenario 1: Inhabilite Posture lease y habilite Cache Last Known Posture Compliant Status con Last Known Posture Compliant State es de 2 días. (Esta situación también es válida en caso de que caduque la concesión de estado y el EP se conecte después).

Después de que EP se autentique, dado que la concesión de estado no está habilitada, ISE realiza la comprobación de estado.

2024-12-01 18:39:50,901 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-3][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-12-01 18:39:50,901 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-3][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is not enabled. Posture status retrieved from LSD for B4-96-91-26-EB-A1 is Unknown

2024-12-01 18:39:50,901 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-3][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- PostureStatusPIP for mac B4-96-91-26-EB-A1 - Attribute Session.PostureStatus value is Unknown

Una vez que el EP cumple los requisitos, ISE actualiza la base de datos en el plazo de vencimiento del período de gracia de 1733231423117 (2 días).

2024-12-01 18:40:23,116 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-3][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000227EB700E6:alice:::- Starting new thread for updateGracePeriodTime

2024-12-01 18:40:23,117 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-3][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000227EB700E6:alice:::- remove user from expiry list

2024-12-01 18:40:23,117 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-3][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A000000227EB700E6:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1733231423117 <--------------Updating last known compliance status in DB (LAST_COMP_EXPIRY)

2024-12-01 18:40:23,117 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-3][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000227EB700E6:alice:::- Starting new thread for updateLastCompExpiryTime [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1733057867397

Ahora, el PE se convierte en no queja.

Al igual que en la política de estado, solo se comprueba Windows FW. Inhabilite el Windows FW y vuelva a conectar el EP.

El EP se convierte en no queja, pero el período de gracia de 2 minutos se configura en la política de estado. Debido a esto, el módulo de postura AC está mostrando el estado como En período de gracia.

En el registro en vivo de RADIUS, puede ver que el EP está marcado como queja, aunque la comprobación de estado falló. Una vez transcurrido el período de gracia, la sesión pasó a ser No conforme.

En ise-psc.log, puede ver que cuando el EP se conecta, como el arrendamiento no está habilitado, verificó el LSD para recuperar el estado de estado.

2024-11-30 23:26:16,482 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-16][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-11-30 23:26:16,482 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-16][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is not enabled. Posture status retrieved from LSD for B4-96-91-26-EB-A1 is Unknown

2024-11-30 23:26:16,483 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-16][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- PostureStatusPIP for mac B4-96-91-26-EB-A1 - Attribute Session.PostureStatus value is Unknown

La comprobación de estado se realiza y falla para el EP. Después, ISE comprobó la base de datos para recuperar el último valor de CompliantExpiry, que es 1733160354306 (2 días).

2024-11-30 23:27:19,123 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Last compliant expiry period for device with mac: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 has not expired lastCompliantExpiry: 1733160354306.

Como lastCompliantExpiry sigue siendo válido, comprueba el período de gracia configurado en la política de estado configurada como 2 minutos.

2024-11-30 23:27:19,123 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- handleGracePeriod - calculateGracePeriod: B4-96-91-26-EB-A1.

2024-11-30 23:27:19,544 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- calculateGracePeriod - matched policy: Default_Firewall_Policy_Win with grace period: 2 for mac: B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:27:19,544 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- calculateGracePeriod - grace period is: 2 for mac: B4-96-91-26-EB-A1

2024-11-30 23:27:19,546 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Added user with mac B4-96-91-26-EB-A1 udid 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 grace period list with an expiration time of 2024/11/30 23:29:19 and startTime of 2024/11/30 23:27:19 <---------------- Updating the Grace period in DB (LAST_GRACE_EXPIRY)

2024-11-30 23:27:19,546 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- handleGracePeriod - device with mac: B4-96-91-26-EB-A1 - has grace period: 2 mins.

2024-11-30 23:27:19,546 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Device with session id: 08C9C50A0000001A7E3D5087, client mac: B4-96-91-26-EB-A1 - has grace period: 2. Marking posture status as compliant

Una vez finalizado el período de gracia, el módulo de CA envía el informe de errores a ISE. ISE comprueba el período de gracia en la base de datos y descubre que ha caducado. A continuación, marca la sesión como no conforme y elimina los valores de LastCompExpiryTime y GracePeriodTime de la base de datos.

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- value from cache 1732989439545 and db 1732989439545

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- getGracePeriodAndUpdate - StartTime 1732989439545

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- Calculated the GracePeriod exp in min 0

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- GracePeriod value is 0 and removeUser

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- Starting new thread for updateGracePeriodTime

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodManager -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- remove user from expiry list

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- Starting new thread for updateLastCompExpiryTime

2024-11-30 23:29:23,289 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-4][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- Starting new thread for updateGracePeriodTime

Si el EP se vuelve a conectar y deja de presentar quejas, ISE no respeta la política de período de gracia de estado, ya que el último período de conformidad ya ha caducado y la sesión se actualiza directamente como No queja.

2024-12-01 00:49:40,004 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-6][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000177E20CE15:alice:::- handleGracePeriod - Last compliant period expired for device with mac: B4-96-91-26-EB-A1.

Escenario 2: Inhabilite Posture lease junto con Cache Last Known Posture Compliant Status.

En este caso, de forma predeterminada, ISE actualiza el tiempo de caducidad lastCompliant a 365 días en base de datos.

Dado que el arrendamiento de condición no está habilitado, se realiza una comprobación de estado y el PE recibe una reclamación después de que ISE actualice el último tiempo de vencimiento de conformidad a 365 días en base de datos.

2024-12-01 00:58:17,191 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-12][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-12-01 00:58:17,191 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-12][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is not enabled. Posture status retrieved from LSD for B4-96-91-26-EB-A1 is Unknown

2024-12-01 00:58:17,191 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-12][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- PostureStatusPIP for mac B4-96-91-26-EB-A1 - Attribute Session.PostureStatus value is Unknown

2024-12-01 00:58:56,722 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureHandlerImpl -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- handleGracePeriod - Device is compliant. Removing device with mac: B4-96-91-26-EB-A1 from grace period map

2024-12-01 00:58:56,723 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Last cache time period is not set, setting lastCompliant expiry time to 365 days

2024-12-01 00:58:56,723 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1764530936723 <------------Updating last known compliance status in DB (LAST_COMP_EXPIRY)

2024-12-01 00:58:56,723 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-10][[]] cisco.cpm.posture.edf.PostureUdid -:08C9C50A000000147BE04019:alice:::- Starting new thread for updateLastCompExpiryTime

Escenario 3: Efecto de Light Session Directory (LSD) sobre el arrendamiento de postura.

La activación o desactivación de LSD no afecta al estado del arrendamiento y al último estado de cumplimiento, ya que ambos atributos se almacenan en Oracle DB y se replican en todo el despliegue. Mientras que, LSD almacena atributos EP limitados en la memoria y replica a otros PSN.

Cuando LSD está habilitado:

Para habilitar LSD, navegue hasta Administration > System > Settings > Light Data Distribution > Check RADIUS Session Directory.

EP se conecta por primera vez y pasa por la verificación de postura. Una vez que el EP cumple, actualiza el arrendamiento de estado y los últimos atributos de cumplimiento conocidos en la base de datos.

2024-12-02 19:36:43,274 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-11][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-12-02 19:36:43,276 WARN [PolicyEngineEvaluationThread-11][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- Cannot find endpoint B4-96-91-26-EB-A1 in end point DB

2024-12-02 19:36:43,276 INFO [PolicyEngineEvaluationThread-11][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- not able to find user name in posture pip for B4-96-91-26-EB-A1 08C9C50A0000002B87B7D6EC. Set posture status to unknown

2024-12-02 19:37:27,164 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A000000227EB700E6::::- posture expriy time retrieved from DB is "" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 19:37:29,110 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-6][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A0000002B87B7D6EC:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1733321249110 <--------------------Updated last known compliance status in DB

2024-12-02 19:37:29,113 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-6][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A0000002B87B7D6EC:alice:::- posture_bypass_test is null fast reconnect expiry time is 1733234849113 2024-12-03T19:37:29.113+0530

2024-12-02 19:37:29,113 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-6][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A0000002B87B7D6EC:alice:::- updating fast reconnect for end point B4:96:91:26:EB:A1 with 1 days of expiry time 1733234849113 <------Updated posture lease in DB

Estos son los atributos de LSD que se distribuyen por PSN. Puede ver que no hay concesión de estado ni estado de cumplimiento final en los atributos.

2024-12-02 19:37:32,221 DEBUG [LSD-consumers-pool-28][[]] cisco.cpm.lsd.service.SessionDirectory -:::::- Updating session sessionID:[08C9C50A0000002B87B7D6EC] status:[Authenticated] randomId:[0352b361-e72a-40e7-a0c8-b1ef779f73a5] auditSessionID:[08C9C50A0000002B87B7D6EC] accountingSessionID:[null] endpointMAC:[B4-96-91-26-EB-A1] callingStationId: [B4-96-91-26-EB-A1] endpointIP:[10.197.201.180], IPv6 : [[]], psnIP:[10.127.197.170] psnFQDN: [labpsn01.vmlab.local] deviceIP:[10.197.201.8] destinationIP:[10.127.197.170] nasIP:[10.197.201.8] nasIPv6:[null] postureStatus: [Compliant] timeStamp:[1733148451] cts:security-group-tag:[7] cts:vn:[null] proxyFlow:[null] retry count : 1

Ahora, autentique el EP con otro PSN en la implementación.

Una vez que la solicitud de autenticación aterriza en otro PSN, puede ver que PSN recupera el tiempo de concesión de estado de la base de datos y marca la sesión directamente como conforme. Lo mismo se puede verificar desde los registros en vivo.

2024-12-02 20:08:27,449 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-12-02 20:08:27,449 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-12-02 20:08:27,468 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Querying posture expiry time by MAC B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:08:27,471 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture expriy time retrieved from DB is "1733234849113" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:08:27,471 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture lease expiry time 1733234849113 2024-12-03T19:37:29.113+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:08:27,472 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- retrieved fast reconnect expiry time 1733234849113 2024-12-03T19:37:29.113+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:08:27,472 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-5][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- B4-96-91-26-EB-A1 is within fast reconnect expiry

Cuando el LSD está inhabilitado:

Para inhabilitar LSD, navegue hasta Administration > System > Settings > Light Data Distribution > Uncheck RADIUS Session Directory.

EP se conecta por primera vez y pasa por el proceso de postura. Una vez que el EP cumple, actualiza el arrendamiento de estado y los últimos atributos de cumplimiento conocidos en la base de datos.

2024-12-02 20:40:10,417 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-9][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-12-02 20:40:10,423 WARN [PolicyEngineEvaluationThread-9][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- Cannot find endpoint B4-96-91-26-EB-A1 in end point DB

2024-12-02 20:40:10,423 INFO [PolicyEngineEvaluationThread-9][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- not able to find user name in posture pip for B4-96-91-26-EB-A1 08C9C50A0000003087F1EE30. Set posture status to unknown

2024-12-02 20:40:45,679 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.GracePeriodUtil -:08C9C50A0000002E87E4FE87:alice:::- updating grace period for device with udid: 6d8a638f9acadd2851a6cd7eae947060a898ebc1 , maclist: [B4:96:91:26:EB:A1], grace period expiry time 1733325045679<--------------------Updated last known compliance status in DB (LAST_COMP_EXPIRY)

2024-12-02 20:40:45,682 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A0000002E87E4FE87:alice:::- posture_bypass_test is null fast reconnect expiry time is 1733238645682 2024-12-03T20:40:45.682+0530

2024-12-02 20:40:45,682 DEBUG [https-jsse-nio-10.127.197.170-8445-exec-1][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:08C9C50A0000002E87E4FE87:alice:::- updating fast reconnect for end point B4:96:91:26:EB:A1 with 1 days of expiry time 1733238645682<------Updated posture lease in DB (EDF_POSTUREEXPIRY)

Ahora, autentique el EP con otro PSN en la implementación.

Una vez que la solicitud de autenticación aterriza en otro PSN, puede ver que PSN recupera el tiempo de concesión de estado de la base de datos y marca la sesión directamente como conforme. Lo mismo se puede verificar desde los registros en vivo.

2024-12-02 20:49:56,115 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Posture status in session is not compliant

2024-12-02 20:49:56,115 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- fast reconnect is enabled

2024-12-02 20:49:56,119 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- Querying posture expiry time by MAC B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:49:56,123 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture expriy time retrieved from DB is "1733238645682" for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:49:56,123 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.runtime.PostureManager -:::::- posture lease expiry time 1733238645682 2024-12-03T20:40:45.682+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:49:56,123 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- retrieved fast reconnect expiry time 1733238645682 2024-12-03T20:40:45.682+0530 for B4-96-91-26-EB-A1

2024-12-02 20:49:56,123 DEBUG [PolicyEngineEvaluationThread-10][[]] cisco.cpm.posture.pip.PostureStatusPIP -:::::- B4-96-91-26-EB-A1 is within fast reconnect expiry

En estos dos escenarios, puede confirmar que LSD no afecta al arrendamiento de condición.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Es el arrendamiento de postura y la última postura conocida almacenada en caché independientes entre sí?

Sí, la concesión de estado puede activarse sin activar la última postura conocida almacenada en caché y viceversa. El arrendamiento de condición guarda la condición de cumplimiento de punto final como un atributo de punto final durante la cantidad de tiempo configurada. La última condición conocida en caché es el tiempo guardado en la base de datos durante el cual se da el período de gracia si el punto final pasa a ser no conforme. Este no es un atributo de extremo.

2. ¿Se replican la última postura conocida de concesión de postura y de caché en todos los nodos?

La concesión de estado es un atributo de extremo y se replica en todos los nodos. La última postura conocida en caché no es un atributo de terminal pero, como el valor está en Oracle DB, también se replica en todos los nodos.

3. ¿El reinicio del nodo elimina estos valores?

No, como ambos se guardan en la base de datos Oracle, la recarga de nodos no elimina los valores.

4. ¿El arrendamiento de postura causa algún problema de seguridad?

Cuando la concesión de estado está habilitada, ISE no comprueba el estado del terminal. Puede causar un problema de seguridad, ya que si el terminal no cumple las normas, ISE puede tratarlo como una queja. Se recomienda utilizar la reevaluación de estado junto con el arrendamiento de condición para minimizar este riesgo.

Defectos conocidos

El ID de bug de Cisco CSCwk07454 PSN no actualiza la base de datos con el tiempo de vencimiento de arrendamiento de condición correcto.

El ID de bug de Cisco CSCwi58421 del nodo PSN no actualiza la base de datos con el tiempo de vencimiento de postura correcto cuando la concesión de postura está habilitada.