Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Configurar

NTP en FPR 41xx/9300

NTP en FPR 1xxx/2100

Configuración del NTP en dispositivos FPR 1xxx/2100/41xx/9300

Verificación

Verifique la sincronización NTP en los dispositivos FPR41xx/9300

Verifique la configuración de NTP en los dispositivos FPR41xx/9300

Verifique la sincronización NTP entre MIO y el dispositivo lógico (blade) en los dispositivos FPR41xx/9300

Verifique la configuración de NTP en los dispositivos FPR1xxx/2100

Solucionar problemas comunes

1. FXOS no puede resolver el nombre de host del servidor NTP

2. Problemas de conectividad entre FXOS - Servidor NTP en el puerto UDP 123

3. Problemas de conectividad intermitente entre FXOS y el servidor NTP

Defectos relacionados

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar, verificar y resolver problemas del protocolo de tiempo de la red (NTP) en los appliances Firepower FXOS.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

- FPR4140 que ejecuta FXOS 2.3(1.130) y 2.8(1.105)

- FPR2110 que ejecuta el modo de plataforma ASA

- FPR1140 que ejecuta el modo de dispositivo ASA

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

En Firepower, el funcionamiento de NTP depende de la plataforma.

FPR41xx/FPR9300

El tiempo de ASA o FTD se obtiene de la entrada/salida de gestión (MIO) del chasis Firepower Chassis Manager (FCM). MIO es el supervisor del chasis Firepower.

FPR1xxx/FPR2100

En el FTD, el tiempo se toma del CSP:

Para esta implementación, consulte estos documentos:

- Configuración de la sincronización horaria NTP para Threat Defence

- Resolución de problemas con el protocolo de tiempo de la red (NTP) en sistemas Firepower

Additional Information

NTP se utiliza para la sincronización horaria. NTP utiliza como transporte el número de puerto UDP 123.

Versiones NTP compatibles en FXOS:

- FXOS 10.2.2.7 y versiones posteriores utilizan NTP versión 3

- FXOS anteriores a 10.2.2.7 utilizan la versión 2 de NTP

La versión admitida cambió debido al ID de bug de Cisco CSCve58269 - NTP: cambiar v2 a v3

Nota: La versión 4 de NTP no es oficialmente compatible. La versión 4 de NTP es compatible con la versión 3 de NTP.

Configurar

NTP en FPR 41xx/9300

Puntos clave

- Para configurar NTP en un dispositivo Firepower 41xx/9300, inicie sesión en FCM y navegue hasta la pestaña Platform Settings.

- El NTP de los dispositivos lógicos (ASA o FTD) está sincronizado con la MIO.

- Actualmente, no existe la posibilidad de sincronizar NTP en FTD con Firepower Management Center (FMC), aunque elija esa opción, NTP en FTD se sincroniza con MIO. Por lo tanto, se recomienda encarecidamente que FMC y FCM utilicen el mismo servidor NTP.

- El FMC no es un servidor NTP completo. Solo puede proporcionar ajustes de tiempo a sus dispositivos administrados a través del sftunnel. Por lo tanto, no se puede utilizar como servidor NTP para el chasis Firepower 41xx/9300.

- Se requiere una configuración NTP adecuada para una instalación correcta de Smart License.

NTP en FPR 1xxx/2100

- Para configurar NTP en un dispositivo Firepower 1xxx/2100, vaya a la pestaña Configuración de plataforma desde Firepower Chassis Manager (FCM), Firepower para ASA en modo de plataforma.

- En el caso de un ASA en modo de plataforma, el NTP en el dispositivo lógico se sincroniza con la MIO.

- Configure los parámetros de NTP en la propia aplicación lógica. El ASA en modo de dispositivo o en caso de administración FTD integrada desde el administrador de dispositivos Firepower (FDM).

- En caso de que el FTD sea gestionado por FMC (gestión externa), configure el NTP en el FMC.

Nota: En las versiones posteriores a la 9.13(1), puede ejecutar Firepower 1xxx/2100 para ASA en estos modos: modo de dispositivo (el predeterminado) y modo de plataforma. El modo de dispositivo permite configurar todos los parámetros, incluido NTP, en el ASA. En la CLI de FXOS sólo están disponibles los comandos avanzados de solución de problemas. Por otro lado, en el modo de plataforma, debe configurar los parámetros básicos (incluido NTP) y los parámetros de la interfaz de hardware en el administrador de chasis (FCM).

Configuración del NTP en dispositivos FPR 1xxx/2100/41xx/9300

Paso 1. Inicie sesión en la GUI de Firepower Chassis Manager con las credenciales del usuario local y navegue hasta Platform Settings > NTP. Seleccione el botón Add:

Paso 2. Especifique la dirección IP o el nombre de host del servidor NTP (si utiliza un nombre de host para el servidor NTP, debe configurar un servidor DNS).

Nota: Puede configurar hasta 4 servidores NTP

Verificación

Verifique la sincronización NTP en los dispositivos FPR41xx/9300

Supervise el estado del servidor.

Referencia del estado del servidor

- No disponible: el estado predeterminado que se muestra inmediatamente después de la configuración del servidor NTP.

- Inalcanzable/No válido: se muestra en estos escenarios:

- Cuando el protocolo NTP no puede alcanzar la dirección IP o el nombre de host del servidor NTP.

- Cuando la dirección IP o el nombre de host del servidor NTP son accesibles, pero el host remoto no es un servidor NTP.

- Otros errores internos como, por ejemplo, cuando la consulta no se puede ejecutar, se produce una excepción, se encuentra un estado de sincronización horaria no definido, etc.

- Sincronización en curso: el servidor es accesible y admite el protocolo NTP; la convergencia de tiempo inicial continúa y no se ha completado todavía.

- Sincronizado: el host se declara como el par de sincronización del sistema y el reloj de tiempo está en sincronización con él.

- Candidato: el host es el par candidato (en espera). Un servidor NTP candidato significa que es válido y que se ha comunicado correctamente con el dispositivo Firepower, pero el módulo se ha sincronizado con otro servidor NTP, por lo que es el servidor en espera. Se puede seleccionar como el siguiente peer en sincronización si se elimina el actual.

- Antecedentes: servidor NTP que se descarta debido a una gran diferencia (desplazamiento de tiempo y retraso de ida y vuelta) en comparación con el resto de servidores NTP.

Verifique la configuración de NTP en los dispositivos FPR41xx/9300

Verifique el estado del peer NTP:

FPR4100-8-A# connect fxos

FPR4100-8-A(fxos)# show ntp peer-status

Total peers : 4

* - selected for sync, + -  peer mode(active),

- - peer mode(passive), = - polled in client mode

remote               local                 st   poll   reach delay

------------------------------------------------------------------------

=172.16.38.66           10.62.148.196           1 1024      17   0.20996

*172.31.201.67          10.62.148.196           1 1024     377   0.03035

=172.16.38.65           10.62.148.196           1 1024     377   0.19914

=172.31.20.115         10.62.148.196           1 1024     377   0.02905

Verifique la configuración y sincronización del servidor NTP:

FPR4100-8-A# scope system

FPR4100-8-A /system # scope services

FPR4100-8-A /system/services # show ntp-server detail

NTP server hostname:

Name: 172.16.38.65Time Sync Status: Candidate

NTP SHA-1 key id: 0

Error Msg:

Name: 172.16.38.66

Time Sync Status: Time Sync In Progress

NTP SHA-1 key id: 0

Error Msg:

Name: 172.31.20.115

Time Sync Status: Candidate

NTP SHA-1 key id: 0

Error Msg:

Name: 172.31.201.67

Time Sync Status: Time Synchronized

NTP SHA-1 key id: 0

Error Msg:

Verifique la asociación NTP:

FPR4100-8-A# connect module 1 console

Firepower-module1>show ntp association

remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter

==============================================================================

*203.0.113.126   172.31.201.67   2 u   39   64  370    0.070    0.445   0.210

ind assid status  conf reach auth condition  last_event cnt

===========================================================

1 16696  961a   yes   yes  none  sys.peer    sys_peer  1

associd=16696 status=961a conf, reach, sel_sys.peer, 1 event, sys_peer,

srcadr=203.0.113.126, srcport=123, dstadr=203.0.113.1, dstport=123,

leap=00, stratum=2, precision=-21, rootdelay=29.053, rootdisp=70.496,

refid=172.31.201.67,

reftime=e24d4bd9.3b680f6d  Fri, Apr 24 2020 11:28:25.232,

rec=e24d4d34.170bd724  Fri, Apr 24 2020 11:34:12.090, reach=370,

unreach=0, hmode=3, pmode=4, hpoll=6, ppoll=6, headway=0,

flash=20 pkt_stratum, keyid=0, offset=0.445, delay=0.070,

dispersion=2.152, jitter=0.210, xleave=0.017,

filtdelay=     0.08    0.11    0.08    0.10    0.07    0.08    0.09    0.07,

filtoffset=    0.17    0.18    0.29    0.29    0.45    0.45    0.69    0.69,

filtdisp=      0.00    0.03    0.99    1.02    2.03    2.06    3.03    3.06

associd=16696 status=961a conf, reach, sel_sys.peer, 1 event, sys_peer,

remote host:           203.0.113.126:123

local address:         203.0.113.1:123

time last received:    39

time until next send:  26

reachability change:   170025

packets sent:          5048

packets received:      5048

bad authentication:    0

bogus origin:          0

duplicate:             0

bad dispersion:        27

bad reference time:    0

Verifique la información del sistema NTP:

FPR4100-8-A# connect module 1 console

Firepower-module1>show ntp sysinfo

associd=0 status=0615 leap_none, sync_ntp, 1 event, clock_sync,

version="ntpd 4.2.8p11@1.3728-o Sat Dec  8 06:11:47 UTC 2018 (2)",

processor="x86_64", system="Linux/3.10.62-ltsi-WR10.0.0.29_standard",

leap=00, stratum=3, precision=-24, rootdelay=29.129, rootdisp=24.276,

refid=203.0.113.126,

reftime=e24dd3bf.170a6210  Fri, Apr 24 2020 21:08:15.090,

clock=e24dd437.59b86104  Fri, Apr 24 2020 21:10:15.350, peer=16696, tc=6,

mintc=3, offset=0.009911, frequency=7.499, sys_jitter=0.023550,

clk_jitter=0.004, clk_wander=0.001

associd=0 status=0615 leap_none, sync_ntp, 1 event, clock_sync,

system peer:        203.0.113.126:123

system peer mode:   client

leap indicator:     00

stratum:            3

log2 precision:     -24

root delay:         29.129

root dispersion:    24.276

reference ID:       203.0.113.126

reference time:     e24dd3bf.170a6210  Fri, Apr 24 2020 21:08:15.090

system jitter:      0.023550

clock jitter:       0.004

clock wander:       0.001

broadcast delay:    -50.000

symm. auth. delay:  0.000

uptime:                 204908

sysstats reset:         204908

packets received:       19928

current version:        6069

older version:          0

bad length or format:   0

authentication failed:  0

declined:               0

restricted:             0

rate limited:           0

KoD responses:          0

processed for time:     6040

associd=0 status=0615 leap_none, sync_ntp, 1 event, clock_sync,

pll offset:            0.006196

pll frequency:         7.49899

maximum error:         0.097039

estimated error:       3e-06

kernel status:         pll nano

pll time constant:     6

precision:             1e-06

frequency tolerance:   500

pps frequency:         0

pps stability:         0

pps jitter:            0

calibration interval   0

calibration cycles:    0

jitter exceeded:       0

stability exceeded:    0

calibration errors:    0

time since reset:       204908

receive buffers:        10

free receive buffers:   9

used receive buffers:   0

low water refills:      1

dropped packets:        0

ignored packets:        0

received packets:       19930

packets sent:           26811

packet send failures:   0

input wakeups:          224931

useful input wakeups:   20034

Verifique la sincronización NTP entre MIO y el dispositivo lógico (blade) en los dispositivos FPR41xx/9300

En FPR41xx/9300, los ajustes de NTP se envían a FTD a través de MIO (chasis). La configuración de NTP desde la CLI de FTD o la interfaz de usuario de FMC no es posible.

Cada blade FTD utiliza una referencia interna id: 203.0.113.126 para comunicarse con la MIO para la sincronización horaria y, en función de eso, muestra si está sincronizado o no. La CLI de FTD lo refleja. La IP de NTP en este ejemplo es el ref-id interno, no la IP real del servidor NTP. Un cambio de la IP del servidor NTP en FCM no afecta a este resultado ya que el ID de referencia es siempre el mismo:

> show ntp

NTP Server                : 203.0.113.126

Status                    : Being Used

Offset                    : -0.078 (milliseconds)

Last Update               : 43 (seconds)

Verifique la configuración de NTP en los dispositivos FPR1xxx/2100

Precaución: esto solo se aplica a los dispositivos FPR1xxx/2100 para ASA en modo de plataforma.

firepower-2140# scope system

firepower-2140 /system # scope services

firepower-2140 /system/services # show ntp-server detail

NTP server hostname:

Name: 172.31.201.67

Time Sync Status: Time Synchronized

Error Msg:

Name: ntp.esl.cisco.com

Time Sync Status: Candidate

Error Msg:

Solucionar problemas comunes

1. FXOS no puede resolver el nombre de host del servidor NTP

La interfaz de usuario de FCM muestra:

Acción Recomendada

Utilice el comando ping para verificar la resolución del nombre de host del servidor NTP

KSEC-FPR4100-8-A(local-mgmt)# ping ntp.esl.cisco.com

Invalid Host Name.

Posibles Causas

- El servidor DNS no está configurado.

- El servidor DNS no puede resolver el nombre de host.

2. Problemas de conectividad entre FXOS - Servidor NTP en el puerto UDP 123

La interfaz de usuario de FCM muestra:

Acción Recomendada

Precaución: la captura de Ethanalyzer en la interfaz de administración del chasis solo está disponible en los dispositivos FPR41xx/9300.

Realice capturas en la interfaz de administración del chasis y verifique la comunicación bidireccional en el puerto UDP 123:

KSEC- FPR4100-8-A(fxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "udp port 123"

Capturing on 'eth0'

1 2020-04-30 20:09:54.150237760 10.62.148.196 → 172.16.4.161 NTP 90 NTP Version 3, client

2 2020-04-30 20:14:14.150172804 10.62.148.196 → 172.16.4.161 NTP 90 NTP Version 3, client

3 2020-04-30 20:23:13.150171682 10.62.148.196 → 172.16.4.161 NTP 90 NTP Version 3, client

Posibles Causas

- El servidor configurado no es un servidor NTP.

- Un dispositivo de la ruta (por ejemplo, un firewall) bloquea o modifica el tráfico.

3. Problemas de conectividad intermitente entre FXOS y el servidor NTP

La interfaz de usuario de FCM muestra:

Acciones recomendadas

Precaución: solo para dispositivos FPR41xx/9300.

Inicie el proceso de sincronización NTP desde la CLI de FXOS

FPR4100-8-A# connect fxos

FPR4100-8-A(fxos)# ntp sync-retry

Realice capturas en la interfaz de administración del chasis con la herramienta de comandos ethanalyzer CLI.

Posible Causa

- Problemas de conectividad intermitente entre FXOS y el servidor NTP

Defectos relacionados

Verifique las Release Notes para ver si hay defectos conocidos o corregidos.

Información Relacionada

- Guías de configuración de FXOS

- Resolución de problemas con el protocolo de tiempo de la red (NTP) en sistemas Firepower