Contenido

Introducción

Análisis

Recomendaciones

Introducción

A: ¿Por qué el proceso de Lina en la defensa de la amenaza de FirePOWER consume el 100% (o más) CPU?

R: Esto es normal porque el proceso de Lina está sondeando constantemente el Network Interface Cards (NIC) para el tráfico de entrada. En fin, la utilización del proceso de Lina puede ser ignorada con seguridad.

Contribuido por Mikis Zafeiroudis, Ignacio Penalva, Haitham Jaradat y David Torres Rivas, ingenieros de Cisco TAC.

Análisis

La defensa de la amenaza de FirePOWER es un sistema operativo unificado que consiste en 2 motores (ASA y Snort).

El FTD CLI muestra que el proceso de “Lina” (motor ASA) consume muchos ciclos de la CPU. Aquí está un ejemplo de un FTD que se ejecuta en el dispositivo ASA5506-X:

> system support utilization

top - 01:26:40 up 12 days, 16:00,  1 user,  load average: 22.08, 22.10, 22.10

Tasks: 161 total,   1 running, 159 sleeping,   0 stopped,   1 zombie

Cpu(s): 22.6%us,  4.1%sy,  0.0%ni, 73.2%id,  0.1%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st

Mem:   3927684k total,  2793860k used,   120904k free,   181548k buffers

Swap:  3996668k total,   257632k used,  3739036k free,   831372k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

23000 root       0 -20 1138m 513m  91m S   99 13.4  18205:20 lina <--

2952 admin     20   0 15240 1156  848 R    2  0.0   0:00.02 top

22941 root      20   0  266m 2316 2108 S    2  0.1  47:16.70 ndmain.bin

1 root      20   0  4232  652  620 S    0  0.0   0:12.40 init

En la salida antedicha usted debe tomarnos realmente en la consideración (usuario) + utilización de la CPU sy (del sistema) junto con el valor identificación (marcha lenta - no usada).

Aquí es de un FTD el ejecutarse en el dispositivo del FPR-9300:

> system support utilization

top - 04:30:22 up 40 days,  5:22,  0 users,  load average: 26.12, 26.10, 26.13

Tasks: 568 total,   1 running, 566 sleeping,   0 stopped,   1 zombie

Cpu(s): 22.1%us,  0.2%sy,  0.0%ni, 77.6%id,  0.0%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st

Mem:  264374828k total, 28976700k used, 234868048k free,      268k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,   529812k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

12772 root       0 -20 24.8g 541m  88m S 1593 0.2 927288:05 lina  <--

12594 mysql     20   0 3063m 150m 9140 S    4  0.1  56:28.39 mysqld

12608 root      20   0 24696 2848 1192 S    2  0.0 422:45.07 pdts_proc

43145 admin     20   0 15648 1484  844 R    2  0.0   0:00.01 top

1 root      20   0  4232  632  552 S    0  0.0   0:15.43 init

Recomendaciones

- En la “utilización del soporte de sistema” ignora la utilización del proceso de “Lina”.

- Para monitorear la utilización de la CPU FTD marque los valores “nosotros” + del “sys” + “identificación”

- En relación con la supervisión del motor ASA usted debe marcar los productos siguientes:

Salida 1

> show cpu usage

CPU utilization for 5 seconds = 0%; 1 minute: 0%; 5 minutes: 0%

Salida 2

> show processes cpu-usage sorted non-zero

PC                    Thread                5Sec     1Min     5Min   Process

0x00007f42428f1fd9   0x00007f42290b9ea0     0.2%     0.0%     0.0%   ci/console