Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Tarea 1. Verificar las condiciones

Tarea 2. Configuración de FTD HA

Condiciones

Tarea 3. Verificar HA y la licencia de FTD

Tarea 4. Cambiar los roles de conmutación por error

Tarea 5. Interrumpir el par de HA

Tarea 6. Eliminar un par HA

Tarea 7. Suspender HA

Preguntas frecuentes

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe cómo configurar y verificar la alta disponibilidad (HA) de Firepower Threat Defense (FTD) (conmutación por fallo activa/en espera) en los dispositivos Firepower.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- 2 Cisco Firepower 9300

- 2 Cisco Firepower 4100 (7.2.8)

- FirePOWER Management Center (FMC) (7.2.8)

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Nota: En un dispositivo FPR9300 con FTD, solo puede configurar HA entre chasis. Las dos unidades en una configuración de HA deben cumplir con las condiciones mencionadas aquí.

Tarea 1. Verificar las condiciones

Tarea requerida:

Verifique que ambos appliances FTD cumplan los requisitos de la nota y se puedan configurar como unidades HA.

Solución:

Paso 1. Conéctese a la IP de administración FPR9300 y verifique el hardware del módulo.

Verifique el hardware FPR9300-1.

KSEC-FPR9K-1-A# show server inventory

Server Equipped PID Equipped VID Equipped Serial (SN) Slot Status      Ackd Memory (MB) Ackd Cores

------- ------------ ------------ -------------------- ---------------- ---------------- ----------

1/1     FPR9K-SM-36  V01          FLM19216KK6          Equipped                   262144         36

1/2     FPR9K-SM-36  V01          FLM19206H71          Equipped                   262144         36

1/3     FPR9K-SM-36  V01          FLM19206H7T          Equipped                   262144         36

KSEC-FPR9K-1-A#

Verifique el hardware FPR9300-2.

KSEC-FPR9K-2-A# show server inventory

Server  Equipped PID Equipped VID Equipped Serial (SN) Slot Status      Ackd Memory (MB) Ackd Cores

------- ------------ ------------ -------------------- ---------------- ---------------- ----------

1/1     FPR9K-SM-36  V01          FLM19206H9T          Equipped                   262144         36

1/2     FPR9K-SM-36  V01          FLM19216KAX          Equipped                   262144         36

1/3     FPR9K-SM-36  V01          FLM19267A63          Equipped                   262144         36

KSEC-FPR9K-2-A#

Paso 2. Inicie sesión en el administrador de chasis de FPR9300-1 y vaya hasta Dispositivos lógicos.

Verifique la versión del software, el número y el tipo de interfaces.

Tarea 2. Configuración de FTD HA

Tarea requerida:

Configure la conmutación por falla activa / en espera (HA) según este diagrama. En este caso, se utiliza un par 41xx.

Solución

Ambos dispositivos FTD ya están registrados en el FMC, como se muestra en la imagen.

Paso 1. Para configurar el failover FTD, navegue hasta Devices > Device Management y elija Add High Availability como se muestra en la imagen.

Paso 2. Ingrese el Peer Primario y el Peer Secundario y elija Continue como se muestra en la imagen.

Advertencia: Asegúrese de seleccionar la unidad correcta como la unidad principal. Todas las configuraciones de la unidad principal seleccionada se replican en la unidad FTD secundaria seleccionada. Como resultado de la replicación, se puede reemplazar la configuración actual en la unidad secundaria.

Condiciones

Para crear una HA entre 2 dispositivos FTD, deben cumplirse estas condiciones:

- Mismo modelo

- La misma versión: esto se aplica a FXOS y a FTD. Las versiones principal (primer número), secundaria (segundo número) y de mantenimiento (tercer número) deben ser iguales.

- Misma cantidad de interfaces

- El mismo tipo de interfaces

- Ambos dispositivos forman parte del mismo grupo o dominio en FMC.

- Tienen una configuración idéntica de protocolo de tiempo de red (NTP).

- Estar completamente implementado en el FMC sin cambios no registrados.

- Estar en el mismo modo de firewall: enrutado o transparente.

Nota: Esto debe comprobarse tanto en los dispositivos FTD como en la GUI de FMC, ya que ha habido casos en los que los FTD tenían el mismo modo, pero FMC no lo refleja.

- No tiene DHCP/Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) configurado en ninguna de las interfaces.

- Nombre de host diferente [Nombre de dominio completamente calificado (FQDN)] para ambos chasis. Para verificar el nombre de host del chasis, navegue hasta FTD CLI y ejecute este comando:

firepower# show chassis-management-url

https://KSEC-FPR9K-1.cisco.com:443//

Nota: En el FTD posterior a la versión 6.3, utilice el comando show chassis detail.

Firepower-module1# show chassis detail

Chassis URL : https://FP4100-5:443//

Chassis IP : 10.62.148.187

Chassis IPv6 : ::

Chassis Serial Number : JAD19500BAB

Security Module : 1

Si ambos chasis tienen el mismo nombre, cambie el nombre en uno de ellos con el uso de estos comandos:

KSEC-FPR9K-1-A# scope system

KSEC-FPR9K-1-A /system # set name FPR9K-1new

Warning: System name modification changes FC zone name and redeploys them non-disruptively

KSEC-FPR9K-1-A /system* # commit-buffer

FPR9K-1-A /system # exit

FPR9K-1new-A#

Después de cambiar el nombre del chasis, anule el registro del FTD del FMC y vuelva a registrarlo. Luego, proceda con la creación del par de HA.

Paso 3. Configure la HA y establezca la configuración de los enlaces.

En su caso, el enlace de estado tiene la misma configuración que el enlace de alta disponibilidad.

Elija Add y espere unos minutos a que se implemente el par HA, como se muestra en la imagen.

Paso 4. Configurar las interfaces de datos (direcciones IP principales y de reserva)

En la GUI de FMC, elija la edición de HA como se muestra en la imagen.

Paso 5. Configure los parámetros de la interfaz:

En el caso de una subinterfaz, primero debe habilitar la interfaz principal:

Paso 6. Navegue hasta High Availability y elija el Interface Name Edit para agregar las direcciones IP standby como se muestra en la imagen.

Paso 7. Para la interfaz interna como se muestra en la imagen.

Paso 8. Haga lo mismo para la interfaz externa.

Paso 9. Verifique el resultado como se muestra en la imagen.

Paso 10. Permanezca en la ficha High Availability (Alta disponibilidad) y configure las direcciones MAC virtuales como se muestra en la imagen.

Paso 11. Para la interfaz interna es como se muestra en la imagen.

Paso 12. Haga lo mismo para la interfaz externa.

Paso 13. Verifique el resultado como se muestra en la imagen.

Paso 14. Después de configurar los cambios, elija Save and Deploy.

Tarea 3. Verificar HA y la licencia de FTD

Tarea requerida:

Verifique la configuración de HA de FTD y las licencias activadas desde la GUI de FMC y desde la CLI de FTD.

Solución:

Paso 1. Vaya a Resumen y verifique la configuración de HA y las licencias activadas como se muestra en la imagen.

Paso 2. Desde la CLI de FTD CLISH, ejecute el comando 'show high-availability config' o 'show failover':

> show high-availability config

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: FOVER Port-channel3 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 2 of 1291 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Version: Ours 9.18(4)210, Mate 9.18(4)210

Serial Number: Ours FLM1949C5RR, Mate FLM2108V9YG

Last Failover at: 08:46:30 UTC Jul 18 2024

This host: Primary - Active

Active time: 1999 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) status (Up Sys)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

Interface Inside (192.168.75.10): Link Down (Shutdown)

Interface Outside (192.168.76.10): Normal (Not-Monitored)

slot 1: snort rev (1.0) status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 1466 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) status (Up Sys)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

Interface Inside (192.168.75.11): Link Down (Shutdown)

Interface Outside (192.168.76.11): Normal (Not-Monitored)

slot 1: snort rev (1.0) status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

Stateful Failover Logical Update Statistics

<output omitted>

Paso 3. Haga lo mismo en el dispositivo secundario.

Paso 4. Ejecute el comando show failover state desde la CLI de LINA:

firepower# show failover state

State          Last Failure Reason      Date/Time

This host  -   Primary

Active         None

Other host -   Secondary

Standby Ready  Comm Failure             18:32:56 EEST Jul 21 2016

====Configuration State===

Sync Done

====Communication State===

Mac set

firepower#

Paso 5. Verifique la configuración desde la unidad principal (CLI de LINA):

> show running-config failover

failover

failover lan unit primary

failover lan interface FOVER Port-channel3

failover replication http

failover mac address Ethernet1/4 aaaa.bbbb.1111 aaaa.bbbb.2222

failover mac address Port-channel2.202 aaaa.bbbb.3333 aaaa.bbbb.4444

failover link FOVER Port-channel3

failover interface ip FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 standby 172.16.51.2

> show running-config interface

!

interface Port-channel2

no nameif

no security-level

no ip address

!

interface Port-channel2.202

vlan 202

nameif Outside

cts manual

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 192.168.76.10 255.255.255.0 standby 192.168.76.11

!

interface Port-channel3

description LAN/STATE Failover Interface

!

interface Ethernet1/1

management-only

nameif diagnostic

security-level 0

no ip address

!

interface Ethernet1/4

shutdown

nameif Inside

security-level 0

ip address 192.168.75.10 255.255.255.0 standby 192.168.75.11

>

Tarea 4. Cambiar los roles de conmutación por error

Tarea requerida:

Desde la FMC, cambie los roles de conmutación por error de Principal/Activo, Secundario/De reserva a Principal/De reserva, Secundario/Activo

Solución:

Paso 1. Seleccione el icono como se muestra en la imagen.

Paso 2. Confirme la acción.

Puede utilizar el resultado del comando show failover history:

En el nuevo Active

En el nuevo modo de espera

> show failover history

==========================================================================

De Estado A Estado Motivo

==========================================================================

09:27:11 UTC 18 de julio de 2024

Standby Ready Just Active La otra unidad me quiere activo

(Establecido por el comando config)

09:27:11 UTC 18 de julio de 2024

Solo Activo Drenaje Activo Otra unidad me quiere Activo

(Establecido por el comando config)

09:27:11 UTC 18 de julio de 2024

Drenaje activo Aplicando configuración Otra unidad me quiere activo

(Establecido por el comando config)

09:27:11 UTC 18 de julio de 2024

Activa Aplicando configuración Activa Config Aplicada Otra unidad me desea activo

(Establecido por el comando config)

09:27:11 UTC 18 de julio de 2024

Active Config Applied Active Otra unidad me quiere activo

(Establecido por el comando config)

> show failover history

==========================================================================

De Estado A Estado Motivo

==========================================================================

09:27:11 UTC 18 de julio de 2024

Active Standby Ready Set mediante el comando config

(sin failover activo)

Paso 4. Después de la verificación, vuelva a activar la unidad principal.

Tarea 5. Interrumpir el par de HA

Tarea requerida:

Desde el FMC, interrumpa el par de conmutación por error.

Solución:

Paso 1. Seleccione el icono como se muestra en la imagen.

Paso 2. Verifique la notificación como se muestra en la imagen.

Paso 3. Observe el mensaje como se muestra en la imagen.

Paso 4. Verifique el resultado desde la GUI de FMC o desde la CLI

show running-config en la unidad principal antes y después de la interrupción de HA:

Unidad primaria/en espera antes de la interrupción de HA

Unidad primaria después de la interrupción de HA

> show running-config

: Guardado

:

: Número de serie: FLM1949C5RR

: Hardware: FPR4K-SM-24, 73850 MB de RAM, CPU Xeon serie E5 2200 MHz, 2 CPU (48 núcleos)

:

NGFW versión 7.2.8

!

hostname firepower

enable password ***** encryption

strong-encryption-disable

service-module 0 keepalive-timeout 4

service-module 0 keepalive-counter 6

names

no mac-address auto

!

interface Port-channel2

no name if

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

no security-level

sin dirección de IP

!

interface Port-channel2.202

vlan 202

nameif Outside

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 192.168.76.10 255.255.255.0 standby 192.168.76.11

!

interface Port-channel3

description LAN/STATE Failover Interface

!

interfaz Ethernet1/1

solo de administración

nameif diagnostic

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

sin dirección de IP

!

interface Ethernet1/4

nameif Inside

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 192.168.75.10 255.255.255.0 standby 192.168.75.11

!

ftp mode passive

ngips conn-match vlan-id

object-group-search access-control

access-group CSM_FW_ACL_global

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998: PREFILTER POLICY: Default Tunnel and Priority Policy

access-list CSM_FW_ACL_remark rule-id 9998: RULE: DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ipinip any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any range 1025 65535 any eq 3544 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit 41 any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit gre any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433: ACCESS POLICY: acp_simple - Default

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433: L4 RULE: DEFAULT ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any any rule-id 268434433

!

tcp-map UM_STATIC_TCP_MAP

tcp-options range 6 7 allow

tcp-options range 9 18 allow

tcp-options range 20 255 allow

urgente-flag allow

!

no pager

ningún mensaje de registro 106015

ningún mensaje de registro 313001

ningún mensaje de registro 313008

ningún mensaje de registro 106023

ningún mensaje de registro 710003

ningún mensaje de registro 106100

ningún mensaje de registro 302015

ningún mensaje de registro 302014

ningún mensaje de registro 302013

ningún mensaje de registro 302018

ningún mensaje de registro 302017

ningún mensaje de registro 302016

ningún mensaje de registro 302021

ningún mensaje de registro 302020

mtu Outside 1500

mtu diagnostic 1500

mtu Inside 1500

failover

failover lan unit primary

failover lan interface FOVER Port-channel3

failover replication http

failover mac address Ethernet1/4 aaaa.bbbb.1111 aaaa.bbbb.2222

failover mac address Port-channel2.202 aaaa.bbb.3333 aaaa.bbbb.4444

failover link FOVER Port-channel3

failover interface ip FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 standby 172.16.51.2

<salida omitida>

> INFO: Esta unidad se encuentra actualmente en estado de espera. Al inhabilitar la conmutación por fallas, esta unidad permanecerá en estado de espera.

> show running-config

: Guardado

:

: Número de serie: FLM1949C5RR

: Hardware: FPR4K-SM-24, 73850 MB de RAM, CPU Xeon serie E5 2200 MHz, 2 CPU (48 núcleos)

:

NGFW versión 7.2.8

!

hostname firepower

enable password ***** encryption

strong-encryption-disable

service-module 0 keepalive-timeout 4

service-module 0 keepalive-counter 6

names

no mac-address auto

!

interface Port-channel2

apagado

no name if

no security-level

sin dirección de IP

!

interface Port-channel3

apagado

no name if

no security-level

sin dirección de IP

!

interfaz Ethernet1/1

solo de administración

apagado

no name if

no security-level

sin dirección de IP

!

interface Ethernet1/4

apagado

no name if

no security-level

sin dirección de IP

!

ftp mode passive

ngips conn-match vlan-id

object-group-search access-control

access-group CSM_FW_ACL_global

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998: PREFILTER POLICY: Default Tunnel and Priority Policy

access-list CSM_FW_ACL_remark rule-id 9998: RULE: DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ipinip any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any range 1025 65535 any eq 3544 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit 41 any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit gre any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_remark rule-id 268439552: ACCESS POLICY: acp_simple - Obligatorio

access-list CSM_FW_ACL_remark rule-id 268439552: L7 RULE: rule1

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any any rule-id 268439552

!

tcp-map UM_STATIC_TCP_MAP

tcp-options range 6 7 allow

tcp-options range 9 18 allow

tcp-options range 20 255 allow

urgente-flag allow

!

no pager

ningún mensaje de registro 106015

ningún mensaje de registro 313001

ningún mensaje de registro 313008

ningún mensaje de registro 106023

ningún mensaje de registro 710003

ningún mensaje de registro 106100

ningún mensaje de registro 302015

ningún mensaje de registro 302014

ningún mensaje de registro 302013

ningún mensaje de registro 302018

ningún mensaje de registro 302017

ningún mensaje de registro 302016

ningún mensaje de registro 302021

ningún mensaje de registro 302020

ningún failover

<salida omitida>

Unidad secundaria/activa antes de la interrupción de HA

Unidad secundaria después de la interrupción de HA

> show running-config

: Guardado

:

: Número de serie: FLM2108V9YG

: Hardware: FPR4K-SM-24, 73850 MB de RAM, CPU Xeon serie E5 2200 MHz, 2 CPU (48 núcleos)

:

NGFW versión 7.2.8

!

hostname firepower

enable password ***** encryption

strong-encryption-disable

service-module 0 keepalive-timeout 4

service-module 0 keepalive-counter 6

names

no mac-address auto

!

interface Port-channel2

no name if

no security-level

sin dirección de IP

!

interface Port-channel2.202

vlan 202

nameif Outside

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 192.168.76.10 255.255.255.0 standby 192.168.76.11

!

interface Port-channel3

description LAN/STATE Failover Interface

!

interfaz Ethernet1/1

solo de administración

nameif diagnostic

security-level 0

sin dirección de IP

!

interface Ethernet1/4

nameif Inside

security-level 0

ip address 192.168.75.10 255.255.255.0 standby 192.168.75.11

!

ftp mode passive

ngips conn-match vlan-id

object-group-search access-control

access-group CSM_FW_ACL_global

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998: PREFILTER POLICY: Default Tunnel and Priority Policy

access-list CSM_FW_ACL_remark rule-id 9998: RULE: DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ipinip any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any range 1025 65535 any eq 3544 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit 41 any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit gre any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_remark rule-id 268439552: ACCESS POLICY: acp_simple - Obligatorio

access-list CSM_FW_ACL_remark rule-id 268439552: L7 RULE: rule1

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any any rule-id 268439552

!

tcp-map UM_STATIC_TCP_MAP

tcp-options range 6 7 allow

tcp-options range 9 18 allow

tcp-options range 20 255 allow

urgente-flag allow

!

no pager

ningún mensaje de registro 106015

ningún mensaje de registro 313001

ningún mensaje de registro 313008

ningún mensaje de registro 106023

ningún mensaje de registro 710003

ningún mensaje de registro 106100

ningún mensaje de registro 302015

ningún mensaje de registro 302014

ningún mensaje de registro 302013

ningún mensaje de registro 302018

ningún mensaje de registro 302017

ningún mensaje de registro 302016

ningún mensaje de registro 302021

ningún mensaje de registro 302020

mtu Outside 1500

mtu diagnostic 1500

mtu Inside 1500

failover

failover lan unit secondary

failover lan interface FOVER Port-channel3

failover replication http

failover link FOVER Port-channel3

failover interface ip FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 standby 172.16.51.2

<salida omitida>

> show running-config

: Guardado

:

: Número de serie: FLM2108V9YG

: Hardware: FPR4K-SM-24, 73850 MB de RAM, CPU Xeon serie E5 2200 MHz, 2 CPU (48 núcleos)

:

NGFW versión 7.2.8

!

hostname firepower

enable password ***** encryption

strong-encryption-disable

service-module 0 keepalive-timeout 4

service-module 0 keepalive-counter 6

names

no mac-address auto

!

interface Port-channel2

no name if

no security-level

sin dirección de IP

!

interface Port-channel2.202

vlan 202

nameif Outside

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 192.168.76.10 255.255.255.0 standby 192.168.76.11

!

interface Port-channel3

no name if

no security-level

sin dirección de IP

!

interfaz Ethernet1/1

solo de administración

nameif diagnostic

security-level 0

sin dirección de IP

!

interface Ethernet1/4

nameif Inside

security-level 0

ip address 192.168.75.10 255.255.255.0 standby 192.168.75.11

!

ftp mode passive

ngips conn-match vlan-id

object-group-search access-control

access-group CSM_FW_ACL_global

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998: PREFILTER POLICY: Default Tunnel and Priority Policy

access-list CSM_FW_ACL_remark rule-id 9998: RULE: DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ipinip any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any range 1025 65535 any eq 3544 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit 41 any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit gre any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_remark rule-id 268439552: ACCESS POLICY: acp_simple - Obligatorio

access-list CSM_FW_ACL_remark rule-id 268439552: L7 RULE: rule1

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any any rule-id 268439552

!

tcp-map UM_STATIC_TCP_MAP

tcp-options range 6 7 allow

tcp-options range 9 18 allow

tcp-options range 20 255 allow

urgente-flag allow

!

no pager

ningún mensaje de registro 106015

ningún mensaje de registro 313001

ningún mensaje de registro 313008

ningún mensaje de registro 106023

ningún mensaje de registro 710003

ningún mensaje de registro 106100

ningún mensaje de registro 302015

ningún mensaje de registro 302014

ningún mensaje de registro 302013

ningún mensaje de registro 302018

ningún mensaje de registro 302017

ningún mensaje de registro 302016

ningún mensaje de registro 302021

ningún mensaje de registro 302020

mtu Outside 1500

mtu diagnostic 1500

mtu Inside 1500

ningún failover

no monitor-interface Outside

no monitor-interface service-module

<salida omitida>

Puntos principales a tener en cuenta para la interrupción de HA:

Unidad principal/en espera

Unidad secundaria/activa

- Se elimina toda la configuración de conmutación por error.

- Se elimina toda la configuración IP

- Se elimina toda la configuración de conmutación por error.

- Las IP en espera permanecen, pero se eliminan en la siguiente implementación

Paso 5. Después de finalizar esta tarea, vuelva a crear el par de HA.

Tarea 6. Eliminar un par HA

Esta tarea se basa en una configuración de HA en 41xx con el software 7.2.8. En este caso, inicialmente los dispositivos se encontraban en estos estados:

- Principal/En espera

- Secundario/Activo

Tarea requerida:

En el FMC, elimine el par de conmutación por fallo.

Solución:

Paso 1. Elija el icono como se muestra en la imagen:

Paso 2. Verifique la notificación y confirme como se muestra en la imagen:

Paso 3. Después de eliminar la HA, ambos dispositivos no están registrados (se eliminan) de la FMC.

El resultado de show running-config de la CLI de LINA es el que se muestra en la siguiente tabla:

Unidad principal (en espera)

Unidad secundaria (activa)

> show running-config

: Guardado

:

: Número de serie: FLM1949C5RR

: Hardware: FPR4K-SM-24, 73853 MB de RAM, CPU Xeon serie E5 2200 MHz, 2 CPU (48 núcleos)

:

NGFW versión 7.2.8

!

hostname Firepower-module1

enable password ***** encryption

strong-encryption-disable

no asp inspect-dp ack-passthrough

service-module 0 keepalive-timeout 4

service-module 0 keepalive-counter 6

names

no mac-address auto

!

interface Port-channel2

no name if

no security-level

sin dirección de IP

!

interface Port-channel2.202

vlan 202

nameif NET202

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 172.16.202.1 255.255.255.0 standby 172.16.202.2

!

interface Port-channel2.203

vlan 203

nameif NET203

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 172.16.203.1 255.255.255.0 standby 172.16.203.2

!

interface Port-channel3

description LAN/STATE Failover Interface

!

interfaz Ethernet1/1

solo de administración

nameif diagnostic

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

sin dirección de IP

!

interface Ethernet1/4

nameif NET204

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 172.16.204.1 255.255.255.0 standby 172.16.204.2

!

ftp mode passive

ngips conn-match vlan-id

no object-group-search access-control

access-group CSM_FW_ACL_global

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998: PREFILTER POLICY: Default Tunnel and Priority Policy

access-list CSM_FW_ACL_remark rule-id 9998: RULE: DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ipinip any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any range 1025 65535 any eq 3544 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit 41 any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit gre any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433: ACCESS POLICY: acp_simple - Default

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433: L4 RULE: DEFAULT ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any any rule-id 268434433

!

tcp-map UM_STATIC_TCP_MAP

tcp-options range 6 7 allow

tcp-options range 9 18 allow

tcp-options range 20 255 allow

tcp-options md5 clear

urgente-flag allow

!

no pager

ningún mensaje de registro 106015

ningún mensaje de registro 313001

ningún mensaje de registro 313008

ningún mensaje de registro 106023

ningún mensaje de registro 710003

ningún mensaje de registro 106100

ningún mensaje de registro 302015

ningún mensaje de registro 302014

ningún mensaje de registro 302013

ningún mensaje de registro 302018

ningún mensaje de registro 302017

ningún mensaje de registro 302016

ningún mensaje de registro 302021

ningún mensaje de registro 302020

mtu NET202 1500

mtu NET203 1500

mtu diagnostic 1500

mtu NET204 1500

failover

failover lan unit primary

failover lan interface FOVER Port-channel3

failover replication http

failover link FOVER Port-channel3

failover interface ip FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 standby 172.16.51.2

monitor-interface NET202

monitor-interface NET203

icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1

<salida omitida>

> show ip

Direcciones IP del sistema:

Nombre de interfaz Dirección IP Método de máscara de subred

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0 CONFIG

Direcciones IP actuales:

Nombre de interfaz Dirección IP Método de máscara de subred

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.2 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.2 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

Ethernet1/4 NET204 172.16.204.2 255.255.255.0 CONFIG

> show failover

Conmutación por error activada

Unidad de conmutación por error principal

Failover LAN Interface: FOVER Port-channel3 (up)

Volver a conectar el tiempo de espera 0:00:00

Frecuencia de sondeo de unidad 1 segundos, tiempo de espera 15 segundos

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Política de interfaz 1

Interfaces supervisadas 4 de 1291 como máximo

Intervalo de notificación de movimiento de dirección MAC no definido

failover replication http

Versión: Nuestra 9.18(4)210, Mate 9.18(4)210

Número de serie: Nuestro FLM1949C5RR, Mate FLM2108V9YG

Última conmutación por error a las: 13:56:37 UTC 16 de julio de 2024

Este host: principal - preparado para el modo de espera

Tiempo activo: 0 (s)

Ranura 0: estado de UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) (Up Sys)

Interfaz NET202 (172.16.202.2): Normal (supervisada)

Interface NET203 (172.16.203.2): Normal (Monitored)

Diagnóstico de interfaz (0.0.0.0): Normal (en espera)

Interfaz NET204 (172.16.204.2): Normal (supervisada)

slot 1: estado de snort rev (1.0) (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

Otro host: secundario - Activo

Tiempo activo: 70293 (s)

Interfaz NET202 (172.16.202.1): Normal (supervisada)

Interfaz NET203 (172.16.203.1): Normal (supervisada)

Diagnóstico de interfaz (0.0.0.0): Normal (en espera)

Interfaz NET204 (172.16.204.1): Normal (supervisada)

slot 1: estado de snort rev (1.0) (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

<salida omitida>

> show running-config

: Guardado

:

: Número de serie: FLM2108V9YG

: Hardware: FPR4K-SM-24, 73853 MB de RAM, CPU Xeon serie E5 2200 MHz, 2 CPU (48 núcleos)

:

NGFW versión 7.2.8

!

hostname Firepower-module1

enable password ***** encryption

strong-encryption-disable

no asp inspect-dp ack-passthrough

service-module 0 keepalive-timeout 4

service-module 0 keepalive-counter 6

names

no mac-address auto

!

interface Port-channel2

no name if

no security-level

sin dirección de IP

!

interface Port-channel2.202

vlan 202

nameif NET202

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 172.16.202.1 255.255.255.0 standby 172.16.202.2

!

interface Port-channel2.203

vlan 203

nameif NET203

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 172.16.203.1 255.255.255.0 standby 172.16.203.2

!

interface Port-channel3

description LAN/STATE Failover Interface

!

interfaz Ethernet1/1

solo de administración

nameif diagnostic

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

sin dirección de IP

!

interface Ethernet1/4

nameif NET204

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 172.16.204.1 255.255.255.0 standby 172.16.204.2

!

ftp mode passive

ngips conn-match vlan-id

no object-group-search access-control

access-group CSM_FW_ACL_global

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998: PREFILTER POLICY: Default Tunnel and Priority Policy

access-list CSM_FW_ACL_remark rule-id 9998: RULE: DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ipinip any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any range 1025 65535 any eq 3544 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit 41 any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit gre any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433: ACCESS POLICY: acp_simple - Default

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433: L4 RULE: DEFAULT ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any any rule-id 268434433

!

tcp-map UM_STATIC_TCP_MAP

tcp-options range 6 7 allow

tcp-options range 9 18 allow

tcp-options range 20 255 allow

tcp-options md5 clear

urgente-flag allow

!

no pager

ningún mensaje de registro 106015

ningún mensaje de registro 313001

ningún mensaje de registro 313008

ningún mensaje de registro 106023

ningún mensaje de registro 710003

ningún mensaje de registro 106100

ningún mensaje de registro 302015

ningún mensaje de registro 302014

ningún mensaje de registro 302013

ningún mensaje de registro 302018

ningún mensaje de registro 302017

ningún mensaje de registro 302016

ningún mensaje de registro 302021

ningún mensaje de registro 302020

mtu NET202 1500

mtu NET203 1500

mtu diagnostic 1500

mtu NET204 1500

failover

failover lan unit secondary

failover lan interface FOVER Port-channel3

failover replication http

failover link FOVER Port-channel3

failover interface ip FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 standby 172.16.51.2

monitor-interface NET202

monitor-interface NET203

icmp unreachable rate-limit 1 burst-size 1

<salida omitida>

> show ip

Direcciones IP del sistema:

Nombre de interfaz Dirección IP Método de máscara de subred

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0 CONFIG

Direcciones IP actuales:

Nombre de interfaz Dirección IP Método de máscara de subred

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel3 FOVER 172.16.51.2 255.255.255.0 unset

Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0 CONFIG

> show failover

Conmutación por error activada

Unidad de failover secundaria

Failover LAN Interface: FOVER Port-channel3 (up)

Volver a conectar el tiempo de espera 0:00:00

Frecuencia de sondeo de unidad 1 segundos, tiempo de espera 15 segundos

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Política de interfaz 1

Interfaces supervisadas 4 de 1291 como máximo

Intervalo de notificación de movimiento de dirección MAC no definido

failover replication http

Versión: Nuestra 9.18(4)210, Mate 9.18(4)210

Número de serie: Nuestro FLM2108V9YG, Mate FLM1949C5RR

Última conmutación por error a las: 13:42:35 UTC 16 de julio de 2024

Este host: Secundario - Activo

Tiempo activo: 70312 (s)

Ranura 0: estado de UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) (Up Sys)

Interfaz NET202 (172.16.202.1): Normal (supervisada)

Interfaz NET203 (172.16.203.1): Normal (supervisada)

Diagnóstico de interfaz (0.0.0.0): Normal (en espera)

Interfaz NET204 (172.16.204.1): Normal (supervisada)

slot 1: estado de snort rev (1.0) (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

Otro host: principal - preparado para el modo de espera

Tiempo activo: 0 (s)

Ranura 0: estado de UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) (Up Sys)

Interfaz NET202 (172.16.202.2): Normal (supervisada)

Interface NET203 (172.16.203.2): Normal (Monitored)

Diagnóstico de interfaz (0.0.0.0): Normal (en espera)

Interfaz NET204 (172.16.204.2): Normal (supervisada)

slot 1: estado de snort rev (1.0) (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

<salida omitida>

Paso 4. Ambos dispositivos FTD no estaban registrados en el FMC:

> show managers

No managers configured.

Principales puntos a tener en cuenta para la opción Desactivar HA en FMC:

Unidad primaria

Unidad secundaria

El dispositivo se elimina de la FMC.

No se ha eliminado ninguna configuración del dispositivo FTD.

El dispositivo se elimina de la FMC.

No se ha eliminado ninguna configuración del dispositivo FTD.

Escenario 1

Ejecute el comando 'configure high-availability disable' para quitar la configuración de failover del dispositivo FTD activo:

> configure high-availability disable ?

Optional parameter to clear interfaces (clear-interfaces) optional parameter to clear interfaces (clear-interfaces) (clear-interfaces)

<cr>

> configure high-availability disable

High-availability will be disabled. Do you really want to continue?

Please enter 'YES' or 'NO': yes

Successfully disabled high-availability.

El resultado:

Unidad principal (ex-Standby)

Unidad secundaria (exactiva)

> INFO: This unit is currently in standby state. By disabling failover, this unit will remain in standby state.

> show failover

Failover Off (pseudo-Standby)

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: FOVER Port-channel3 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 0 of 1291 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

> show ip

System IP Addresses:

Interface Name IP address Subnet mask Method

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

Current IP Addresses:

Interface Name IP address Subnet mask Method

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

> show failover

Failover Off

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: not Configured

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 4 of 1291 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

> show ip

System IP Addresses:

Interface Name IP address Subnet mask Method

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 CONFIG

Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0 CONFIG

Current IP Addresses:

Interface Name IP address Subnet mask Method

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 CONFIG

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 CONFIG

Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0 CONFIG

Principal (antiguo en espera)

Secundario (ex activo)

> show running-config

: Guardado

:

: Número de serie: FLM1949C5RR

: Hardware: FPR4K-SM-24, 73853 MB de RAM, CPU Xeon serie E5 2200 MHz, 2 CPU (48 núcleos)

:

NGFW versión 7.2.8

!

hostname Firepower-module1

enable password ***** encryption

strong-encryption-disable

no asp inspect-dp ack-passthrough

service-module 0 keepalive-timeout 4

service-module 0 keepalive-counter 6

names

no mac-address auto

!

interface Port-channel2

apagado

no name if

no security-level

no ip address <- Se eliminan las IP

!

interface Port-channel3

description LAN/STATE Failover Interface

!

interfaz Ethernet1/1

solo de administración

apagado

no name if

no security-level

sin dirección de IP

!

interface Ethernet1/4

apagado

no name if

no security-level

sin dirección de IP

!

ftp mode passive

ngips conn-match vlan-id

no object-group-search access-control

access-group CSM_FW_ACL_global

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998: PREFILTER POLICY: Default Tunnel and Priority Policy

access-list CSM_FW_ACL_remark rule-id 9998: RULE: DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ipinip any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any range 1025 65535 any eq 3544 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit 41 any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit gre any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433: ACCESS POLICY: acp_simple - Default

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433: L4 RULE: DEFAULT ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any any rule-id 268434433

!

tcp-map UM_STATIC_TCP_MAP

tcp-options range 6 7 allow

tcp-options range 9 18 allow

tcp-options range 20 255 allow

tcp-options md5 clear

urgente-flag allow

!

no pager

ningún mensaje de registro 106015

ningún mensaje de registro 313001

ningún mensaje de registro 313008

ningún mensaje de registro 106023

ningún mensaje de registro 710003

ningún mensaje de registro 106100

ningún mensaje de registro 302015

ningún mensaje de registro 302014

ningún mensaje de registro 302013

ningún mensaje de registro 302018

ningún mensaje de registro 302017

ningún mensaje de registro 302016

ningún mensaje de registro 302021

ningún mensaje de registro 302020

ningún failover

failover lan unit primary

failover lan interface FOVER Port-channel3

failover replication http

failover link FOVER Port-channel3

failover interface ip FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 standby 172.16.51.2

no monitor-interface service-module

<salida omitida>

> show running-config

: Guardado

:

: Número de serie: FLM2108V9YG

: Hardware: FPR4K-SM-24, 73853 MB de RAM, CPU Xeon serie E5 2200 MHz, 2 CPU (48 núcleos)

:

NGFW versión 7.2.8

!

hostname Firepower-module1

enable password ***** encryption

strong-encryption-disable

no asp inspect-dp ack-passthrough

service-module 0 keepalive-timeout 4

service-module 0 keepalive-counter 6

names

no mac-address auto

!

interface Port-channel2

no name if

no security-level

sin dirección de IP

!

interface Port-channel2.202

vlan 202

nameif NET202

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 172.16.202.1 255.255.255.0 standby 172.16.202.2

!

interface Port-channel2.203

vlan 203

nameif NET203

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 172.16.203.1 255.255.255.0 standby 172.16.203.2

!

interface Port-channel3

no name if

no security-level

sin dirección de IP

!

interfaz Ethernet1/1

solo de administración

nameif diagnostic

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

sin dirección de IP

!

interface Ethernet1/4

nameif NET204

manual de CTS

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 172.16.204.1 255.255.255.0 standby 172.16.204.2

!

ftp mode passive

ngips conn-match vlan-id

no object-group-search access-control

access-group CSM_FW_ACL_global

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 9998: PREFILTER POLICY: Default Tunnel and Priority Policy

access-list CSM_FW_ACL_remark rule-id 9998: RULE: DEFAULT TUNNEL ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ipinip any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any eq 3544 any range 1025 65535 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit udp any range 1025 65535 any eq 3544 rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit 41 any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit gre any any rule-id 9998

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433: ACCESS POLICY: acp_simple - Default

access-list CSM_FW_ACL_ remark rule-id 268434433: L4 RULE: DEFAULT ACTION RULE

access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit ip any any rule-id 268434433

!

tcp-map UM_STATIC_TCP_MAP

tcp-options range 6 7 allow

tcp-options range 9 18 allow

tcp-options range 20 255 allow

tcp-options md5 clear

urgente-flag allow

!

no pager

ningún mensaje de registro 106015

ningún mensaje de registro 313001

ningún mensaje de registro 313008

ningún mensaje de registro 106023

ningún mensaje de registro 710003

ningún mensaje de registro 106100

ningún mensaje de registro 302015

ningún mensaje de registro 302014

ningún mensaje de registro 302013

ningún mensaje de registro 302018

ningún mensaje de registro 302017

ningún mensaje de registro 302016

ningún mensaje de registro 302021

ningún mensaje de registro 302020

mtu NET202 1500

mtu NET203 1500

mtu diagnostic 1500

mtu NET204 1500

ningún failover

monitor-interface NET202

monitor-interface NET203

no monitor-interface service-module

Puntos principales que deben tenerse en cuenta para la desactivación de HA de la CLI de FTD activa:

Unidad activa

Unidad en espera

- Se quita la configuración de conmutación por error

- Las IP en espera no se eliminan

- Se eliminan las configuraciones de interfaz.

- La configuración de failover no se quita, pero el failover se inhabilita (pseudo-Standby)

En este momento, puede desactivar el HA también en la unidad ex-Standby.

Situación 2 (no recomendado)

Advertencia: Este escenario conduce a una situación Activo/Activo, por lo que no se recomienda. Se muestra solo para la conciencia.

Ejecute el comando 'configure high-availability disable' para quitar la configuración de failover del dispositivo FTD en espera:

> configure high-availability disable

High-availability will be disabled. Do you really want to continue?

Please enter 'YES' or 'NO': YES

Successfully disabled high-availability.

El resultado:

Principal (antiguo en espera)

Secundario (activo)

> show failover

Conmutación por error desactivada

Unidad de failover secundaria

Interfaz LAN de conmutación por error: no configurada

Volver a conectar el tiempo de espera 0:00:00

Frecuencia de sondeo de unidad 1 segundos, tiempo de espera 15 segundos

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Política de interfaz 1

Interfaces supervisadas 4 de 1291 como máximo

Intervalo de notificación de movimiento de dirección MAC no definido

> show ip

Direcciones IP del sistema:

Nombre de interfaz Dirección IP Método de máscara de subred

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 manual <- El dispositivo utiliza las mismas IP que el ex-Active!

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 manual

Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0 manual

Direcciones IP actuales:

Nombre de interfaz Dirección IP Método de máscara de subred

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 manual

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 manual

Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0 manual

> show failover

Failover On <- Failover no está inhabilitado

Unidad de failover secundaria

Failover LAN Interface: FOVER Port-channel3 (up)

Volver a conectar el tiempo de espera 0:00:00

Frecuencia de sondeo de unidad 1 segundos, tiempo de espera 15 segundos

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Política de interfaz 1

Interfaces supervisadas 4 de 1291 como máximo

Intervalo de notificación de movimiento de dirección MAC no definido

failover replication http

Versión: Nuestra 9.18(4)210, Mate 9.18(4)210

Número de serie: Nuestro FLM2108V9YG, Mate FLM1949C5RR

Última conmutación por error a las: 12:44:06 UTC 17 de julio de 2024

Este host: Secundario - Activo

Tiempo activo: 632 (s)

Ranura 0: estado de UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) (Up Sys)

Diagnóstico de interfaz (0.0.0.0): Normal (en espera)

Interfaz NET204 (172.16.204.1): Normal (supervisada)

Interfaz NET203 (172.16.203.1): Normal (supervisada)

Interfaz NET202 (172.16.202.1): Normal (supervisada)

slot 1: estado de snort rev (1.0) (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

Otro host: principal - deshabilitado

Tiempo activo: 932 (s)

Ranura 0: estado de UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) (Up Sys)

Diagnóstico de interfaz (0.0.0.0): Desconocido (en espera)

Interfaz NET204 (172.16.204.2): Desconocido (supervisado)

Interfaz NET203 (172.16.203.2): Desconocido (supervisado)

Interfaz NET202 (172.16.202.2): Desconocido (supervisado)

slot 1: estado de snort rev (1.0) (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

> show ip

Direcciones IP del sistema:

Nombre de interfaz Dirección IP Método de máscara de subred

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 manual <- El dispositivo utiliza las mismas IP que el ex-Standby!

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 manual

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0 manual

Direcciones IP actuales:

Nombre de interfaz Dirección IP Método de máscara de subred

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 manual

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 manual

Port-channel3 FOVER 172.16.51.2 255.255.255.0 unset

Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0 manual

Puntos principales que deben tenerse en cuenta para la desactivación de HA de la CLI de FTD activa:

Unidad activa

Unidad en espera

- La configuración de failover no se quita y permanece habilitada

- El dispositivo utiliza las mismas direcciones IP que la unidad en espera

- Se quita la configuración de conmutación por error

- El dispositivo utiliza las mismas direcciones IP que la unidad activa

Escenario 3

Ejecute el comando 'configure high-availability disable clear-interfaces' para quitar la configuración de failover del dispositivo FTD activo:

> configure high-availability disable clear-interfaces

High-availability will be disabled. Do you really want to continue?

Please enter 'YES' or 'NO': yes

Successfully disabled high-availability.

>

El resultado:

Principal (antiguo en espera)

Secundario (ex activo)

> show failover

Conmutación por error desactivada (pseudoen espera)

Unidad de conmutación por error principal

Failover LAN Interface: FOVER Port-channel3 (up)

Volver a conectar el tiempo de espera 0:00:00

Frecuencia de sondeo de unidad 1 segundos, tiempo de espera 15 segundos

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Política de interfaz 1

Interfaces supervisadas 0 de 1291 como máximo

Intervalo de notificación de movimiento de dirección MAC no definido

failover replication http

> show ip

Direcciones IP del sistema:

Nombre de interfaz Dirección IP Método de máscara de subred

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

Direcciones IP actuales:

Nombre de interfaz Dirección IP Método de máscara de subred

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

>

> show failover

Conmutación por error desactivada

Unidad de failover secundaria

Interfaz LAN de conmutación por error: no configurada

Volver a conectar el tiempo de espera 0:00:00

Frecuencia de sondeo de unidad 1 segundos, tiempo de espera 15 segundos

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Política de interfaz 1

Interfaces supervisadas 0 de 1291 como máximo

Intervalo de notificación de movimiento de dirección MAC no definido

> show ip

Direcciones IP del sistema:

Nombre de interfaz Dirección IP Método de máscara de subred

Direcciones IP actuales:

Nombre de interfaz Dirección IP Método de máscara de subred

>

Puntos principales a tener en cuenta para la desactivación de HA junto con 'clear-interfaces' de la CLI de FTD activo:

Unidad activa

Unidad en espera

- Se quita la configuración de conmutación por error

- Se eliminan las direcciones IP

- La configuración de failover no se quita, pero el failover se inhabilita (pseudo-Standby)

- Se eliminan las direcciones IP

Situación 4

Ejecute el comando 'configure high-availability disable clear-interfaces' para quitar la configuración de failover del dispositivo FTD en espera:

> configure high-availability disable clear-interfaces

High-availability will be disabled. Do you really want to continue?

Please enter 'YES' or 'NO': YES

Successfully disabled high-availability.

>

El resultado:

Principal (antiguo en espera)

Secundario (activo)

> show failover

Conmutación por error desactivada

Unidad de failover secundaria

Interfaz LAN de conmutación por error: no configurada

Volver a conectar el tiempo de espera 0:00:00

Frecuencia de sondeo de unidad 1 segundos, tiempo de espera 15 segundos

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Política de interfaz 1

Interfaces supervisadas 0 de 1291 como máximo

Intervalo de notificación de movimiento de dirección MAC no definido

> show ip

Direcciones IP del sistema:

Nombre de interfaz Dirección IP Método de máscara de subred

Direcciones IP actuales:

Nombre de interfaz Dirección IP Método de máscara de subred

>

> show failover

Conmutación por error activada

Unidad de failover secundaria

Failover LAN Interface: FOVER Port-channel3 (up)

Volver a conectar el tiempo de espera 0:00:00

Frecuencia de sondeo de unidad 1 segundos, tiempo de espera 15 segundos

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Política de interfaz 1

Interfaces supervisadas 4 de 1291 como máximo

Intervalo de notificación de movimiento de dirección MAC no definido

failover replication http

Versión: Nuestra 9.18(4)210, Mate 9.18(4)210

Número de serie: Nuestro FLM2108V9YG, Mate FLM1949C5RR

Última conmutación por error a las: 07:06:56 UTC 18 de julio de 2024

Este host: Secundario - Activo

Tiempo activo: 1194 (s)

Ranura 0: estado de UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) (Up Sys)

Diagnóstico de interfaz (0.0.0.0): Normal (en espera)

Interfaz NET204 (172.16.204.1): Normal (supervisada)

Interfaz NET202 (172.16.202.1): Normal (supervisada)

Interfaz NET203 (172.16.203.1): Normal (supervisada)

slot 1: estado de snort rev (1.0) (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

Otro host: principal - deshabilitado

Tiempo activo: 846 (s)

Ranura 0: estado de UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.18(4)210) (Up Sys)

Diagnóstico de interfaz (0.0.0.0): Desconocido (en espera)

Interfaz NET204 (172.16.204.2): Desconocido (supervisado)

Interfaz NET202 (172.16.202.2): Desconocido (supervisado)

Interfaz NET203 (172.16.203.2): Desconocido (supervisado)

slot 1: estado de snort rev (1.0) (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0) status (up)

> show ip

Direcciones IP del sistema:

Nombre de interfaz Dirección IP Método de máscara de subred

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 manual

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 manual

Port-channel3 FOVER 172.16.51.1 255.255.255.0 unset

Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0 manual

Direcciones IP actuales:

Nombre de interfaz Dirección IP Método de máscara de subred

Port-channel2.202 NET202 172.16.202.1 255.255.255.0 manual

Port-channel2.203 NET203 172.16.203.1 255.255.255.0 manual

Port-channel3 FOVER 172.16.51.2 255.255.255.0 unset

Ethernet1/4 NET204 172.16.204.1 255.255.255.0 manual

Puntos principales a tener en cuenta para la desactivación de HA junto con 'clear-interfaces' de la CLI de FTD activo:

Unidad activa

Unidad en espera

- La configuración de failover no se quita

- Las direcciones IP no se quitan

- Se quita la configuración de conmutación por error

- Se eliminan las direcciones IP

Paso 6. Después de finalizar la tarea, registre los dispositivos en la FMC y active el par de HA.

Tarea 7. Suspender HA

Tarea requerida:

Suspender la HA de la CLI de CLISH de FTD

Solución:

Paso 1. En el FTD principal, ejecute el comando y confirme (escriba YES).

> configure high-availability suspend

Please ensure that no deployment operation is in progress before suspending high-availability.

Please enter 'YES' to continue if there is no deployment operation in progress and 'NO' if you wish to abort: YES

Successfully suspended high-availability.

Paso 2. Verifique los cambios en la unidad principal:

> show high-availability config

Failover Off

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: fover_link Ethernet1/4 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 1 of 1041 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Paso 3. El resultado en la unidad secundaria:

> show high-availability config

Failover Off (pseudo-Standby)

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: fover_link Ethernet1/4 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 1 of 1041 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Paso 4. Reanudar HA en la unidad principal:

> configure high-availability resume

Successfully resumed high-availablity.

> .

No Active mate detected

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Beginning configuration replication: Sending to mate.

End Configuration Replication to mate

>

> show high-availability config

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: fover_link Ethernet1/4 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 1 of 1041 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Paso 5. El resultado en la unidad secundaria después de reanudar HA:

> ..

Detected an Active mate

Beginning configuration replication from mate.

WARNING: Failover is enabled but standby IP address is not configured for this interface.

WARNING: Failover is enabled but standby IP address is not configured for this interface.

End configuration replication from mate.

>

> show high-availability config

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: fover_link Ethernet1/4 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 1 of 1041 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

>

Preguntas frecuentes

Cuando se replica la configuración, ¿se guarda inmediatamente (línea por línea) o al final de la replicación?

Al final de la replicación. La evidencia se encuentra al final del resultado del comando debug fover sync que muestra la réplica de comando/configuración:

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: access-list CSM_FW_ACL_ line 1506 remark rule-id 268442578: L7 RULE: ACP_Rule_500

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: access-list CSM_FW_ACL_ line 1507 advanced permit tcp object-group group_10 eq 48894 object-group group_10 eq 23470 vlan eq 1392 rule-id 268442578

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: access-list CSM_FW_ACL_ line 1508 remark rule-id 268442078: ACCESS POLICY: mzafeiro_500 - Default

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: access-list CSM_FW_ACL_ line 1509 remark rule-id 268442078: L4 RULE: DEFAULT ACTION RULE

...

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit tcp object-group group_2 eq 32881 object-group group_433 eq 39084 vlan eq 1693 rule-id 268442076

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no access-list CSM_FW_ACL_ line 1510 remark rule-id 268442077: ACCESS POLICY: mzafeiro_ACP1500 - Mandatory

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no access-list CSM_FW_ACL_ line 1510 remark rule-id 268442077: L7 RULE: ACP_Rule_1500

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no access-list CSM_FW_ACL_ advanced permit tcp object-group group_6 eq 8988 object-group group_311 eq 32433 vlan eq 619 rule-id 268442077

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no access-list CSM_FW_ACL_ line 1510 remark rule-id 268440577: ACCESS POLICY: mzafeiro_ACP1500 - Default

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no access-list CSM_FW_ACL_ line 1510 remark rule-id 268440577: L4 RULE: DEFAULT ACTION RULE

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: access-list CSM_FW_ACL_ advanced deny ip any any rule-id 268442078 event-log flow-start

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: crypto isakmp nat-traversal

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no object-group network group_311

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no object-group network group_433

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no object-group network group_6

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: no object-group network group_2

cli_xml_server: frep_write_cmd: Cmd: write memory        <--

¿Qué sucede si una unidad se encuentra en un estado pseudoen espera (conmutación por error deshabilitada) y luego la recarga mientras la otra unidad tiene la conmutación por error habilitada y está activa?

Usted termina en un escenario Activo/Activo (aunque técnicamente es un escenario Activo/Failover-off). Específicamente, una vez que esté ACTIVA, la conmutación por error se deshabilita, pero la unidad utiliza las mismas IP que la unidad activa. Así que efectivamente, tiene:

- Unidad-1: activa

- Unidad 2: la conmutación por error está desactivada. La unidad utiliza las mismas IP de datos que la Unidad 1, pero diferentes direcciones MAC.

¿Qué sucede con la configuración de conmutación por error si deshabilita manualmente la conmutación por error (configurar suspensión de alta disponibilidad) y, a continuación, recarga el dispositivo?

Cuando inhabilita el failover, no es un cambio permanente (no se guarda en startup-config a menos que decida hacer esto explícitamente). Puede reiniciar/recargar la unidad de 2 maneras diferentes y con la segunda debe tener cuidado:

Caso 1. Reiniciar desde CLISH

El reinicio desde CLISH no requiere confirmación. Por lo tanto, el cambio de configuración no se guarda en startup-config:

> configure high-availability suspend

Please ensure that no deployment operation is in progress before suspending high-availability.

Please enter 'YES' to continue if there is no deployment operation in progress and 'NO' if you wish to abort: YES

Successfully suspended high-availability.

El running-config tiene el failover inhabilitado. En este caso, la unidad estaba en espera y entró en el estado pseudo-en espera como se esperaba para evitar un escenario Activo/Activo:

firepower# show failover | include Failover

Failover Off (pseudo-Standby)

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/1 (up)

La configuración de inicio tiene la conmutación por fallas aún habilitada:

firepower# show startup | include failover

failover

failover lan unit secondary

failover lan interface FOVER Ethernet1/1

failover replication http

failover link FOVER Ethernet1/1

failover interface ip FOVER 192.0.2.1 255.255.255.0 standby 192.0.2.2

failover ipsec pre-shared-key *****

Reinicie el dispositivo desde CLISH (comando reboot):

> reboot

This command will reboot the system.  Continue?

Please enter 'YES' or 'NO': YES

Broadcast message from root@

Threat Defense System: CMD=-stop, CSP-ID=cisco-ftd.6.2.2.81__ftd_001_JMX2119L05CYRIBVX1, FLAG=''

Cisco FTD stopping ...

Una vez que la unidad está ACTIVA, dado que la conmutación por error esté activada, el dispositivo ingresa en la fase de negociación de conmutación por error e intenta detectar el par remoto:

User enable_1 logged in to firepower

Logins over the last 1 days: 1.

Failed logins since the last login: 0.

Type help or '?' for a list of available commands.

firepower> .

Detected an Active mate

Caso 2. Reiniciar desde LINA de CLI

Reiniciar desde LINA (comando reload) requiere confirmación. Por lo tanto, en caso de que seleccione Y (Sí), el cambio de configuración se guarda en startup-config:

firepower# reload

System config has been modified. Save? [Y]es/[N]o: Y  <-- Be careful. This disables the failover in the startup-config

Cryptochecksum: 31857237 8658f618 3234be7c 854d583a

8781 bytes copied in 0.940 secs

Proceed with reload? [confirm]

firepower# show startup | include failover

no failover

failover lan unit secondary

failover lan interface FOVER Ethernet1/1

failover replication http

failover link FOVER Ethernet1/1

failover interface ip FOVER 192.0.2.1 255.255.255.0 standby 192.0.2.2

failover ipsec pre-shared-key *****

Una vez que la unidad está ACTIVA, la conmutación por error se desactiva:

firepower# show failover | include Fail

Failover Off

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/1 (up)

Nota: Para evitar este escenario, asegúrese de que cuando se le solicite, no guarde los cambios en startup-config.

Información Relacionada

- Todas las versiones de la guía de configuración del Centro de administración Firepower se pueden encontrar aquí.

Navegación por la documentación de Cisco Secure Firewall Threat Defence

- Todas las versiones de las guías de configuración de la CLI y el administrador de chasis FXI se pueden encontrar aquí

Navegación por la documentación de Cisco Firepower 4100/9300 FXOS

- Cisco Global Technical Assistance Center (TAC) recomienda encarecidamente esta guía visual para obtener un conocimiento práctico en profundidad de las tecnologías de seguridad de última generación de Cisco Firepower:

Cisco Firepower Threat Defence (FTD): configuración y solución de problemas de prácticas recomendadas para el firewall de última generación (NGFW), el sistema de prevención de intrusiones de última generación (NGIPS) y la protección frente a malware avanzado (AMP)

- Para todas las notas técnicas de configuración y solución de problemas relacionadas con las tecnologías Firepower

Cisco Secure Firewall Management Center

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems