Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Configuraciones

Verificación

Troubleshoot

Introducción

Este documento describe cómo ver/verificar los cambios realizados en una política de control de acceso (ACP). Esto también se aplica para determinar los cambios realizados en la configuración de la interfaz.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Conocimiento de la tecnología Firepower

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en Firepower Management Center 6.1.0.5 y superiores.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Configuraciones

Paso 1. Inicie sesión en la GUI del Firepower Management Center con privilegios de administrador.

Paso 2. Navegue hasta Políticas > Control de acceso y haga clic para editar (o incluso crear) una directiva nueva.

Ejemplo:

Realice algunos cambios en la política. Por ejemplo, agregue una nueva regla, como se muestra en la imagen:

Paso 3. A continuación, guarde los cambios de política.

Paso 4. Ahora, navegue hasta Sistema > Supervisión > Auditoría y busque el registro del cambio que acaba de realizar. Aparece como se muestra en esta imagen:

Paso 5. Ahora puede ver un registro, como se muestra en la imagen anterior, en su primera línea Guardar política <Policy_name> junto con un icono junto a él (resaltado).

Paso 6. Haga clic en el icono y se redirigirá a una página diferente que muestra los cambios/adiciones/modificaciones detallados realizados en la política.

Verificación

Estos registros están disponibles en el punto en que los registros de auditoría no se borran.

Troubleshoot

Actualmente, no hay información específica de troubleshooting disponible para esta configuración.