Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Procedimiento

Generación del OID

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para buscar los identificadores de objetos (OID) del protocolo simple de administración de red (SNMP) adecuados para una plataforma del sistema operativo Firepower eXtensibe (FXOS) como los modelos 2100, 4100 y 9300.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Firepower FXOS

- protocolo SNMP

Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en estas versiones de hardware/software:

- Firepower 2100, 4100 y 9300

- FXOS versión 2.1, 2.2 y 2.3

Procedimiento

Paso 1. Vaya al siguiente enlace para identificar el componente del dispositivo que desea supervisar.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/mib/b_FXOS_4100_9300_MIBRef/about_cisco_fxos_mib_files.html#reference_mlw_x31_g1b

Paso 2. Identifique el nombre de la base de información de administración (MIB) de la parte deseada.

Paso 3. Descargue el archivo MIB de software.cisco.com para la versión instalada de FXOS.

Paso 4. Descomprima el archivo zip de MIBs y abra la carpeta con el MIBS descomprimido.

Paso 5. Busque el archivo MIB. En este ejemplo, "CISCO-FIREPOWER-ETHER-MIB" es la MIB buscada.

Paso 6. Abra ese archivo con un editor de texto.

Una vez abierto el archivo, busque la tabla específica.

Paso 7. Busque la tabla deseada en el archivo MIB para obtener el OID final.

Generación del OID

Paso 1. El número MIB es el identificador primario del tipo estadístico que se sondeará.

Paso 2. En el archivo MIB abierto, busque la misma tabla en la sección Paso 6 del Procedimiento y escriba los primeros 2 números:

cfprEtherPauseStatsTable OBJECT-TYPE <-------------------------------------------------------- Table we are looking

SYNTAX           SEQUENCE OF CfprEtherPauseStatsEntry

MAX-ACCESS       not-accessible

STATUS           current

DESCRIPTION

"Cisco Firepower ether:PauseStats managed object table"

::= { cfprEtherObjects 14 } <------------------------------------------------------------- First number to be added

cfprEtherPauseStatsEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX           CfprEtherPauseStatsEntry

MAX-ACCESS       not-accessible

STATUS           current

DESCRIPTION

"Entry for the cfprEtherPauseStatsTable table."

INDEX { cfprEtherPauseStatsInstanceId }

::= { cfprEtherPauseStatsTable 1 } <------------------------------------------------------ Second number to be added

Esos 2 números siguen el OID primario extraído en el Paso 1.

Paso 3. La siguiente lista muestra el último número para completar el OID.

CfprEtherPauseStatsEntry ::= SEQUENCE {

cfprEtherPauseStatsInstanceId                                    CfprManagedObjectId,

cfprEtherPauseStatsDn                                            CfprManagedObjectDn,

cfprEtherPauseStatsRn                                            SnmpAdminString,

cfprEtherPauseStatsIntervals                                     Gauge32,

cfprEtherPauseStatsRecvPause                                     Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDelta                                Counter64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaAvg                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaMax                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaMin                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResets                                        Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDelta                                   Counter64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaMax                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaMin                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsSuspect                                       TruthValue,

cfprEtherPauseStatsThresholded                                   CfprEtherPauseStatsThresholded,

cfprEtherPauseStatsTimeCollected                                 DateAndTime,

cfprEtherPauseStatsUpdate                                        Gauge32,

cfprEtherPauseStatsXmitPause                                     Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDelta                                Counter64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaAvg                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaMax                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaMin                             Unsigned64

}

Paso 4. Busque el valor que desea supervisar. p. ej. "cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg"

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg OBJECT-TYPE

SYNTAX       Unsigned64

MAX-ACCESS   read-only

STATUS       current

DESCRIPTION

"Cisco Firepower ether:PauseStats:resetsDeltaAvg

managed object property"

::= { cfprEtherPauseStatsEntry 12 } <------------------------------------------------------ Last number to be added

Paso 5. Reúna todos los números comenzando con la MIB primaria.

1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12

[6] Verifique con una caminata SNMP para recopilar el OID final

root@NCRUZZAV-V18T1:~# snmpwalk -v 2c 10.88.243.250 -c cisco 1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091814 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091819 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091824 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091829 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091834 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091839 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091844 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091849 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091854 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091859 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091864 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091869 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091874 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091879 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091884 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091889 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091894 = Counter64: 0

root@NCRUZZAV-V18T1:~#

Observe que el resultado muestra 1 OID para cada pieza seleccionada en la tabla. En este ejemplo, hay 1 OID para cada interfaz como la tabla seleccionada, muestra todas las estadísticas de interfaces de dispositivo.