Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Procedimiento

Procedimiento para Firepower 2100 con imagen ASA

Procedimiento para Firepower 2100 con imagen FTD

Ejemplo de configuración

Ejemplo de Firepower 2100 con código ASA

Ejemplo de Firepower 2100 con código FTD

Introducción

Este documento describe los pasos para cambiar la contraseña de un usuario local en el dispositivo Firepower 2100.

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Cisco Firepower FXOS

Componentes Utilizados

La información presentada en este documento se basa en las siguientes versiones de hardware y software:

- FPR 2100

- FXOS versión 2.1, 2.2 y 2.3

Este procedimiento cambia de acuerdo con el código de aplicación utilizado. Puede ser Adaptive Security Appliance (ASA) o Firepower Threat Defence (FTD). Ambos métodos se tratan en este documento.

La información de este documento se creó para los dispositivos en los que se conoce el nombre de usuario y la contraseña del administrador actual y para los dispositivos con una configuración desactivada (predeterminada)

Procedimiento

Procedimiento para Firepower 2100 con imagen ASA

Paso 1. Entre en el modo de seguridad.

Firepower-chassis#  scope security

Paso 2. Verifique qué usuario está configurado, donde local-user-name es el nombre de cuenta que se utilizará para iniciar sesión en esta cuenta.

Firepower-chassis /security # show local-user

Paso 3. Especifique el alcance del usuario local.

Firepower-chassis /security/local-user #  scope local-user username

Paso 4. Establezca la nueva contraseña para la cuenta de usuario.

Firepower-chassis /security/local-user #  set password

Enter a password:

Confirm the password:

Paso 5. Registre la transacción en la configuración del sistema.

Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer

Procedimiento para Firepower 2100 con imagen FTD

Paso 1. Conéctese a la aplicación FTD a través de CLI.

Firepower-chassis# connect ftd

Paso 2. Verifique si el usuario desea cambiar parte de la tabla "users".

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

Paso 3. Establezca la contraseña de la cuenta de usuario.

> configure user password admin

Enter current password:

Enter new password for user admin:

Confirm new password for user admin:

Ejemplo de configuración

Ejemplo de Firepower 2100 con código ASA

FPR-2100 login:admin

password:Admin123

FPR-2100# scope security

FPR-2100 /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

FPR-2100 /security # enter local-user admin

FPR-2100 /security/local-user # set password

Enter a password: cisco

Confirm the password: cisco

FPR-2100 /security/local-user* # commit-buffer

FPR-2100 /security/local-user #

Una vez que se hayan confirmado los cambios, confirme que funciona correctamente, cierre la sesión y vuelva a iniciar sesión con la nueva contraseña de cisco.

FPR-2100 /security/local-user #top

FPR-2100#exit

FPR-2100 login:admin

password:cisco

FPR-2100#

Una vez que se cambia la contraseña, la contraseña anterior se reemplaza por la nueva.

Ejemplo de Firepower 2100 con código FTD

Firepower-chassis# connect ftd

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

> configure user password admin

Enter current password: oldpassword

Enter new password for user admin: newpassword

Confirm new password for user admin: newpassword

Una vez que se hayan confirmado los cambios, confirme que funciona correctamente, cierre la sesión y vuelva a iniciar sesión con la nueva contraseña nuevacontraseña.

> exit

Firepower-chassis# exit

Firepower-chassis login:admin

password:newpassword

Firepower-chassis#