Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

Paso 1. Para configurar el acceso a la CLI inteligente en FTD.

Paso 2: Configure los Parámetros en el Objeto CLI Inteligente

Paso 3: Implementación del cambio de configuración

Paso 4: Configuración en el router

Paso 5: Verificar la configuración en la CLI de FTD

Verificación

Introducción

Este documento describe cómo configurar el ruteo OSPF en Firepower Threat Defense (FTD) administrado por Firepower Device Manager (FDM).

Prerequisites

Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- FDM

- FTD

- OSPF

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- FTD versión 6.4.0 o posterior y es administrado por FDM

- Todas las plataformas físicas y virtuales

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Configurar

Diagrama de la red

Configuraciones

En esta situación, está configurando OSPF en el router FTD y R1 del Diagrama de red.

Está configurando OSPF en FTD y el router para 3 subredes.

Paso 1. Para configurar el acceso a la CLI inteligente en FTD.

- Inicie sesión en FDM, seleccione Device:Firepower > Advanced Configuration > Smart CLI > Routing > Create New > Add name > CLI Template >OSPF.

- ( Acceder a la sección de enrutamiento y, a continuación, agregar con el icono +.)

- Acceda a cada comando de plantilla de configuración según los requisitos de su topología de red.

- La configuración del documento se completa con el Diagrama de red al que se hace referencia.

Paso 2: Configure los Parámetros en el Objeto CLI Inteligente

- Se destacan los cambios de configuración que deben realizarse según el diagrama de red.

- Los parámetros: ID de proceso OSPF, ID de router, área y las redes se están cambiando.

Paso 3: Implementación del cambio de configuración

- Haga clic en el icono Deploy que se indica con una flecha en la siguiente imagen.

- A continuación, haga clic en la pestaña Deploy Now.

Paso 4: Configuración en el router

- Agregue la configuración al router. En esta situación, está configurando en el router R1 desde el Diagrama de red. Consulte la siguiente imagen.

Paso 5: Verificar la configuración en la CLI de FTD

- Verifique con el comando show run router ospf en la CLI.

Verificación

Para verificar en la configuración de FTD CLI:

- show route — verifique las rutas OSPF O que se anuncian.

- show ospf neighbor

Para verificar la configuración en el router:

- show ip route — verifique las rutas OSPF O que se anuncian.

- show ip ospf neighbor