Contenido

Introducción

Determinación de la interfaz predeterminada de AsyncOS

Versiones 8.5.5 y posteriores de AsyncOS

Sólo AsyncOS versión 8.0.0

Todas las demás versiones de AsyncOS

Excepciones

Introducción

Este documento describe el proceso de determinación de la interfaz predeterminada de Cisco Email Security Appliance (ESA) si hay varias interfaces configuradas en la misma subred.

Determinación de la interfaz predeterminada de AsyncOS

Esta sección describe cómo AsyncOS selecciona una dirección IP predeterminada (AUTO) cuando hay varias direcciones IP configuradas en la misma subred.

Nota: Si hay varias direcciones IP presentes en la misma subred, deben configurarse en la misma interfaz.

Versiones 8.5.5 y posteriores de AsyncOS

Si su sistema ejecuta AsyncOS versión 8.5.5 o posterior y hay varias direcciones IP configuradas dentro de la misma subred que el gateway predeterminado, se elige la dirección IP con el valor numérico más bajo.

Por ejemplo, estas direcciones IP se pueden configurar:

- 10.10.10.2/24

- 10.10.10.30/24

- 10.10.10.100/24

- 10.10.10.105/24

En este caso, 2 es inferior a 30, 100 y 105, por lo que se selecciona como la dirección IP de origen predeterminada a menos que se configure lo contrario. (Consulte la sección Excepciones para obtener más información.)

Sólo AsyncOS versión 8.0.0

Si su sistema ejecuta AsyncOS versión 8.0.0, la interfaz predeterminada se selecciona en función del orden en que las interfaces IP aparecen en Red > Interfaces IP en la GUI, o del orden en que aparecen en la salida del comando ifconfig CLI. Se utiliza la primera interfaz de la lista que reside en la subred en cuestión.

El orden en que aparecen las interfaces IP depende del Nombre configurado para esa interfaz. Estos nombres se ordenan alfanumóricamente.

Nota: Debido a que este comportamiento es un cambio tan importante con respecto a los comportamientos de ordenación IP anteriores, el comportamiento original se restaura en las versiones 8.0.1 y posteriores de AsyncOS.

Todas las demás versiones de AsyncOS

Si su sistema ejecuta AsyncOS versión 8.0.1, 8.0.2, 7.6.3 o anterior, y hay varias direcciones IP configuradas dentro de la misma subred que el gateway predeterminado, se elige la dirección IP con el número más bajo basada en una búsqueda de cadena C.

Esta cuadrícula IP ilustra una búsqueda de C-string. Dentro de esta cuadrícula, el sistema busca números y se mueve en dirección descendente desde la ubicación de la cuadrícula superior izquierda hasta que la parte local de la dirección IP esté completa.

Cuadrícula IP

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2

0

1

2

3

...

0

1

2

3

...

3

...

Por ejemplo, estas direcciones IP se pueden configurar dentro de la misma subred:

- 10.10.10.2/24

- 10.10.10.30/24

- 10.10.10.100/24

- 10.10.10.105/24

Si ve el ejemplo de cuadrícula de búsqueda C-sting para el primer número de dirección IP, 2 es la primera coincidencia y está en la primera columna. El siguiente número de dirección IP, 30, se divide en 3 y 0 y tiene su primera coincidencia en la parte inferior de la cuadrícula. Esto comienza con el número 3, y es seguido por 0 para la siguiente coincidencia en la siguiente columna (no se muestra en el ejemplo). La dirección IP que termina con 100 tiene su primera coincidencia en la primera fila, ya que comienza con 1, va seguida de 0 en la segunda columna y luego de otra 0 en la última columna. La última dirección IP, 105, también tiene una coincidencia en la primera fila y tiene un 0 en la segunda fila, pero el 5 aparece después del 0-4 en la última columna.

Como se muestra en el ejemplo, la dirección IP 10.10.10.100 se utiliza como valor predeterminado.

Excepciones

Los procedimientos descritos en este documento sólo son válidos si la interfaz predeterminada para la entrega no se ve forzada por un filtro de contenido o mensaje y:

- La interfaz predeterminada no se configura con el comando Deliveryconfig.

- No se utiliza una acción de host Alt-Src.