Contenido

Introducción

Antecedentes

Actualización de ESA en un clúster

Introducción

Este documento describe cómo actualizar los dispositivos Cisco Email Security Appliance (ESA) que se ejecutan en un clúster.

Antecedentes

Cuando los ESA se ejecutan en un clúster, todos deben utilizar exactamente la misma versión de AsyncOS y generar. Si desea actualizar los ESA, primero debe desconectar el clúster. Después de actualizar todas las máquinas, puede volver a conectar el clúster a través del comando clusterconfig.

Nota: Cuando se desconecta el clúster, no afecta al flujo de correo; sin embargo, cualquier cambio que realice mientras el clúster está desconectado no se propaga a los otros sistemas hasta que la reconexión se complete.

Actualización de ESA en un clúster

Nota: Puede realizar la actualización con la CLI o la GUI, pero los comandos reconnect clusterconfig sólo están disponibles a través de la CLI. Este documento describe cómo actualizar las máquinas a través de la CLI.

Complete estos pasos para actualizar los ESA que se ejecutan en un clúster a través de la CLI:

1. Ingrese el comando upgrade en la CLI para actualizar AsyncOS a una versión más reciente. Cuando se le pregunte si desea desconectar el clúster, responda con la letra Y para continuar:

(Machine host1.example.com)> upgrade

You must disconnect all machines in the cluster in order to upgrade them. Do you wish

to disconnect all machines in the cluster now? [Y]> Y

2. Siga todas las indicaciones de actualización (se incluye el mensaje de reinicio).

3. Después de que todas las máquinas en el clúster se actualicen y se reinicien, inicie sesión en una máquina en el clúster a través de la CLI e ingrese el comando clusterconfig.

4. Responda Sí para volver a conectarse. No es necesario comprometerse.

Choose the machine to reattach to the cluster. Separate multiple machines with commas

or specify a range with a dash.

1. host2.example.com (group Main)

2. host3.example.com (group Main)

3. host4.example.com (group Main)

[1]> 1-3