Introducción

Este documento describe una alerta que se pudo receieved durante el lanzamiento del dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA).

Contenido

Antecedentes

Antecedentes

Al iniciar o reiniciando un dispositivo del dispositivo de seguridad del contenido de Cisco abajo las alertas DNS-relacionadas pueden ser enviadas:

---

The Critical message is:

Failed to bootstrap the DNS resolver. Unable to contact root servers.

Please check DNS configuration and/or firewall settings.

---

La recepción de esta alerta durante o pronto después del arranque inicial del sistema no es tema de inquietud.

El AsyncOS que alerta el mecanismo puede activar a veces antes de que los subsistemas básicos OS DNS estén totalmente en la línea, haciendo el sistema enviar esta advertencia. Una versión futura de AsyncOS suprimirá esta alerta hasta que el sistema se inicie completamente. Sin embargo, si usted recibe esta alerta de una máquina que se ha estado ejecutando durante algún tiempo, o la alerta continúa siendo enviada después del ciclo de arranque es completa, la alerta puede indicar un problema

El AsyncOS que alerta el mecanismo puede activar a veces antes de que los subsistemas básicos OS DNS estén totalmente en la línea, haciendo el sistema enviar las configuraciones del Firewall r. '