Contenido

Introducción

Introducción

Este documento describe el mensaje de error “error del init del caché DNS.”

Qué debe yo hace cuando veo el mensaje de error, “error del init del caché DNS?”

Esto es un inicio encima del error señalado por el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA). Ocurre cuando el caché DNS no puede inicializarse en el tiempo del inicio. Puede también ocurrir si se realiza un dnsflush y el caché no puede reinicializar.

Este error no es fatal, y el caché reinicializará en un intervalo definido. Si usted ve este mensaje de error solamente una o dos veces, el caché DNS debe haberse inicializado con éxito durante uno de los intervalos subsiguientes. Si el dispositivo no puede continuamente inicializar el caché DNS, no podrá resolver los nombres de host y la dirección IP, y todos los correos electrónicos serán inentregables.

A menos que usted vea esta alerta más entonces una vez por la reinicialización usted puede ignorarla con seguridad.