Contenido

Introducción

Problema

Solución

Conversación SMTP del ejemplo

Introducción

Este documento describe un mensaje del error (despedida suave) que usted puede ser que reciba durante la comunicación con los servidores del Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) del nexthop.

Problema

El ID de conexión de la salida (DCID) muestra este mensaje

452 4.3.1 Insufficient system resources

para el servidor SMTP del nexthop. Los mensajes se hacen cola para arriba en el dispositivo de seguridad del correo electrónico de Cisco (ESA).

Solución

Empezando por el Microsoft Exchange 2007, se ha introducido un modo de la presión posterior. La mayoría de las razones comunes por la que el Microsoft Exchange diferirá cualquier mensaje (excepto de su propio dominio) son porque el espacio en disco para el agente de transporte del intercambio fue debajo de 4GB. La única solución es aumentar el espacio en disco o mover la cola a otra división con bastante espacio.

Conversación SMTP del ejemplo

helo exchange

220 MAIL01.exchange.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at

Thu, 16 Jul 2009 07:09:42 -0500

250 MAIL01.exchange.com Hello [192.168.2.40]

mail from:<>

452 4.3.1 Insufficient system resources