Contenido

Introducción

Procedimiento

Introducción

Este documento describe cómo importar el certificado encadenado al dispositivo IronPort Encryption Appliance (IEA)/PostX.

Procedimiento

Después de haber encadenado el certificado, copie este certificado encadenado en el dispositivo IEA/PostX:

1. En la interfaz gráfica de usuario de administración, vaya a la ficha "Keys and Certificates" (Claves y certificados) > SSL Setup (Configuración SSL) y haga clic en el botón "Import CA Certificate" (Importar certificado de CA).

2. Rellene el nombre de host y la contraseña como la solicitud de certificado original.

3. Verifique que el campo keystore apunte al mismo archivo keystore que utilizó cuando creó la solicitud de certificado.

4. Donde dice Certificado, coloque la ruta completa de UNIX (p. ej. /usr/local/postx/server_6.X.X.X/conf, donde X.X.X es la versión que está ejecutando/on actualmente) en el certificado que cargó en el dispositivo.

5. Marque la casilla "Certificados de CA de confianza" y haga clic en el botón "Importar certificado".