Contenido

Introducción

Política del explorador de cifrado para los sobres de cifrado de Cisco IronPort y el portal de usuario de CRES

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe la política de cifrado más amplia utilizada para los sobres de cifrado y el servicio Cisco Registered Envelope Service (CRES).

Política del explorador de cifrado para los sobres de cifrado de Cisco IronPort y el portal de usuario de CRES

Cisco IronPort ha adoptado un modelo de asistencia de dos niveles diseñado para ser lo más completo posible, a la vez que proporciona una experiencia de usuario garantizada para las configuraciones más comunes.

Los dos niveles incluyen:

- Certificado. Cisco IronPort califica las combinaciones que han alcanzado una adopción significativa en el mercado. Se dice que estas combinaciones totalmente calificadas están certificadas y, si se informa de problemas en estas combinaciones, se las tratará como errores y se les dará prioridad sobre los problemas encontrados en combinaciones compatibles.

Nota: Las pruebas de certificación se realizan con la versión más reciente del navegador, los clientes de correo electrónico y las bases de datos en el momento de la prueba.

- Compatible. Se dice que son compatibles las combinaciones que tienen suficiente evidencia de campo de los clientes de que trabajan. Si se detectan problemas en estas combinaciones, se tratarán como mejoras y se abordarán de la mejor manera posible.

La información más actualizada se puede encontrar en la Matriz de Compatibilidad de Cifrado de Cisco. Esto incluirá tanto la información de versión de CRES más actualizada como los sistemas operativos y navegadores que se utilizan y soportan actualmente.

Información Relacionada

- Dispositivo de seguridad Cisco Email Security Appliance - Guías de usuario final

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems