Contenido

Introducción

P. Cómo cambiar la configuración de red en Cyber Vision Center

Opción #1

Opción #2

Comprobación del estado de red

Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para cambiar la configuración de red en un Cyber Vision Center después de la instalación. Es aplicable a los trenes de software 3.x y 4.x.

P. Cómo cambiar la configuración de red en Cyber Vision Center

A.   Hay dos maneras de lograrlo.

Opción #1

En la CLI central, escriba el comando siguiente (se requerirá acceso raíz)

sbs-netconf

Se abrirá el asistente para realizar los cambios de configuración. Se puede hacer seleccionando la interfaz de interés.

Opción #2

Vaya al directorio /data/etc/systemd/network desde la CLI del servidor.

Los siguientes archivos deben modificarse en función de la interfaz que requiera un cambio.

- 00-eth0-static.network (interfaz de acceso - Web)

- 00-eth1-static.network (interfaz de recopilación - sensores)

Ejemplo de contenido en el archivo de configuración de la interfaz eth0:

Comprobación del estado de red

Desde la CLI, obtenga acceso a la raíz mediante ‘sudo -i’

1. Para ver la configuración en la interfaz de red, utilice ifconfig <Interface>

ifconfig eth0

2. Para mostrar la tabla de routing IP en formato numérico completo, utilice
route -n