Contenido

Introducción

¿A qué no tiene acceso el administrador de la nube en la GUI del dispositivo de seguridad Email Security Appliance (ESA)?

¿A qué comandos no tiene acceso el administrador de la nube en el ESA?

¿A qué no tiene acceso el administrador de la nube en la GUI del dispositivo de administración de seguridad (SMA)?

¿A qué comandos no tiene acceso el administrador de la nube en el SMA?

Información Relacionada

Introducción

Este documento describe las funciones y la configuración de la interfaz gráfica de usuario (GUI) y los comandos de la interfaz de línea de comandos (CLI) a los que el rol de administrador de nube no tiene acceso dentro de Cloud Email Security (CES). El administrador de la nube es una función integrada predefinida que se proporciona a los clientes de CES con fines de administración general.

¿A qué no tiene acceso el administrador de la nube dentro de la GUI del dispositivo de seguridad Email Security Appliance (ESA)?

Ayuda y soporte —> Captura de paquetes

Red —> Interfaces IP

Red —> DNS

Red —> Routing

Red —> Orígenes CRL

Servicios de seguridad —> Actualizaciones de servicio

Administración del sistema —> Alertas

Administración del sistema —> Apagar/Suspender

Administración del sistema —> Actualización del sistema

Administración del sistema —> Acceso a la red

Administración del sistema —> Configuración general

Administración del sistema —> Asistente de configuración del sistema

Administración del sistema —> Pasos siguientes

¿A qué comandos no tiene acceso el administrador de la nube en el ESA?

Command

-------

clustercheck

clustermode

displayalerts

mailconfig

packetcapture

reboot

repengstatus

resetconfig

resetqueue

revert

saveconfig

showconfig

shutdown

systemsetup

tzupdate

updatenow

upgrade

wipedata

Config

------

alertconfig

clusterconfig

dnsconfig

dnshostprefs

enginestatus

etherconfig

interfaceconfig

ipcheck

loadconfig

rollbackconfig

routeconfig

setgateway

sethostname

tcpservices

updateconfig

upgradeconfig

¿A qué no tiene acceso el administrador de la nube en la GUI del dispositivo de administración de seguridad (SMA)?

Ayuda y soporte —> Captura de paquetes

Gestión —> Servicios centralizados —> Administrador de configuración centralizada

Gestión —> Servicios centralizados —> Notificación centralizada

Gestión —> Servicios centralizados —> Administrador de actualización centralizada

Gestión —> Red —> Interfaces IP

Gestión —> Red —> DNS

Gestión —> Red —> Routing

Administración del sistema —> Alertas

Administración del sistema —> Apagar/Reiniciar

Administración del sistema —> Actualización del sistema

Administración del sistema —> Configuración de actualización

Administración del sistema —> Acceso a la red

Administración del sistema —> Configuración general

Administración del sistema —> Asistente de configuración del sistema

Administración del sistema —> Pasos siguientes

Web

¿A qué comandos no tiene acceso el administrador de la nube en el SMA?

Command

-------

checkproxyrestart

displayalerts

mailconfig

packetcapture

reboot

resetconfig

resetqueue

resumetransfers

revert

saveconfig

showconfig

shutdown

suspendtransfers

tzupdate

updatenow

upgrade

Config

------

alertconfig

certconfig

dnsconfig

etherconfig

interfaceconfig

loadconfig

rollbackconfig

routeconfig

setgateway

sethostname

tcpservices

updateconfig

upgradeconfig

Información Relacionada

- Documentos de Cloud Email Security

- Acceso a la CLI de la solución CES