Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Convenciones

Configuración

Verificación

Información Relacionada

Introducción

Este documento proporciona una configuración de ejemplo para Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) para permitir que Cisco AnyConnect Secure Mobility Client (denominado "AnyConnect" en el resto de este documento) establezca un túnel SSL VPN a través de una red IPv4 o IPv6.

Además, esta configuración permite al cliente pasar tráfico IPv4 e IPv6 por el túnel.

Prerequisites

Requirements

Para establecer correctamente un túnel SSLVPN sobre IPv6, cumpla estos requisitos:

- Se requiere conectividad IPv6 de extremo a extremo

- La versión de AnyConnect debe ser 3.1 o posterior

- La versión del software ASA debe ser 9.0 o posterior

Sin embargo, si no se cumple alguno de estos requisitos, la configuración que se describe en este documento seguirá permitiendo que el cliente se conecte a través de IPv4.

Componentes Utilizados

La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y hardware.

- ASA-5505 con versión de software 9.0(1)

- AnyConnect Secure Mobility Client 3.1.00495 en Microsoft Windows XP Professional (sin compatibilidad con IPv6)

- AnyConnect Secure Mobility Client 3.1.00495 en Microsoft Windows 7 Enterprise de 32 bits

Convenciones

Consulte Convenciones de Consejos Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las convenciones sobre documentos.

Configuración

En primer lugar, defina un conjunto de direcciones IP desde el que asignará una a cada cliente que se conecte.

Si desea que el cliente también transporte tráfico IPv6 a través del túnel, necesitará un conjunto de direcciones IPv6. A ambos grupos se hace referencia más adelante en la política de grupo.

ip local pool pool4 172.16.2.100-172.16.2.199 mask 255.255.255.0

ipv6 local pool pool6 fcfe:2222::64/64 128

Para la conectividad IPv6 al ASA, necesita una dirección IPv6 en la interfaz a la que se conectarán los clientes (normalmente la interfaz externa).

Para la conectividad IPv6 a través del túnel a los hosts internos, también necesita IPv6 en las interfaces internas.

interface Vlan90

nameif outside

security-level 0

ip address 203.0.113.2 255.255.255.0

ipv6 address 2001:db8:90::2/64

!

interface Vlan102

nameif inside

security-level 100

ip address 192.168.102.2 255.255.255.0

ipv6 address fcfe:102::2/64

Para IPv6, también necesita una ruta predeterminada que apunte al router de salto siguiente hacia Internet.

ipv6 route outside ::/0 2001:db8:90::5

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.5 1

Para autenticarse en los clientes, el ASA necesita tener un certificado de identidad. Las instrucciones sobre cómo crear o importar un certificado están fuera del alcance de este documento, pero pueden encontrarse fácilmente en otros documentos como

/c/en/us/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/98596-asa-8-x-3rdpartyvendorcert.html

La configuración resultante debe ser similar a la siguiente:

crypto ca trustpoint testCA

keypair testCA

crl configure

...

crypto ca certificate chain testCA

certificate ca 00

30820312 308201fa a0030201 02020100 300d0609 2a864886 f70d0101 05050030

...

quit

certificate 04

3082032c 30820214 a0030201 02020104 300d0609 2a864886 f70d0101 05050030

...

quit

A continuación, indique al ASA que utilice este certificado para SSL:

ssl trust-point testCA

A continuación, se encuentra la configuración básica de webvpn (SSLVPN), donde la función está activada en la interfaz externa. Se definen los paquetes de cliente disponibles para su descarga y se define un perfil (más adelante):

webvpn

enable outside

anyconnect image disk0:/anyconnect-win-3.1.00495-k9.pkg 1

anyconnect profiles asa9-ssl-ipv4v6 disk0:/asa9-ssl-ipv4v6.xml

anyconnect enable

En este ejemplo básico, se configuran los conjuntos de direcciones IPv4 e IPv6, la información del servidor DNS (que se enviará al cliente) y un perfil en la política de grupo predeterminada (DfltGrpPolicy). Aquí se pueden configurar muchos atributos más y, opcionalmente, puede definir diferentes políticas de grupo para diferentes conjuntos de usuarios.

Nota: El atributo "gateway-fqdn" es nuevo en la versión 9.0 y define el FQDN del ASA como se conoce en el DNS. El cliente aprende este FQDN del ASA y lo utilizará cuando se desplace de una red IPv4 a una red IPv6 o viceversa.

group-policy DfltGrpPolicy attributes

dns-server value 10.48.66.195

vpn-tunnel-protocol ssl-client

gateway-fqdn value asa9.example.net

address-pools value pool4

ipv6-address-pools value pool6

webvpn

anyconnect profiles value asa9-ssl-ipv4v6 type user

A continuación, configure uno o varios grupos de túnel. El valor predeterminado (DefaultWEBVPNGroup) se utiliza para este ejemplo, y configúrelo para que el usuario requiera la autenticación mediante un certificado:

tunnel-group DefaultWEBVPNGroup webvpn-attributes

authentication certificate

De forma predeterminada, el cliente AnyConnect intenta conectarse a través de IPv4 y, sólo si esto falla, intenta conectarse a través de IPv6. Sin embargo, este comportamiento se puede cambiar mediante una configuración en el perfil XML. El perfil de AnyConnect "asa9-ssl-ipv4v6.xml" al que se hace referencia en la configuración anterior, se generó mediante el Editor de perfiles en ASDM (Configuración - VPN de acceso remoto - Acceso de red (cliente) - Perfil de cliente de AnyConnect).

El perfil XML resultante (con la mayoría de la pieza predeterminada omitida para la brevedad):

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<AnyConnectProfile xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

xsi:schemaLocation="http://schemas.xmlsoap.org/encoding/ AnyConnectProfile.xsd">

<ClientInitialization>

...

IPv6,IPv4

...

</ClientInitialization>

<ServerList>

<HostEntry>

SSL to ASA9 (IPv4,IPv6)

asa9.example.net

</HostEntry> </ServerList>

</AnyConnectProfile>

En el perfil anterior también se define un HostName (que puede ser cualquier cosa, no necesita coincidir con el nombre de host real del ASA) y un HostAddress (que normalmente es el FQDN del ASA).

Nota: El campo HostAddress se puede dejar vacío, pero el campo HostName debe contener el FQDN del ASA.

Nota: A menos que el perfil esté preimplementado, la primera conexión requiere que el usuario escriba el FQDN del ASA. Esta conexión inicial preferirá IPv4. Después de una conexión correcta, el perfil se descargará. A partir de ahí, se aplicará la configuración del perfil.

Verificación

Para verificar si un cliente está conectado a través de IPv4 o IPv6, verifique la GUI del cliente o la base de datos de la sesión VPN en el ASA:

- En el cliente, abra la ventana Avanzadas, vaya a la ficha Estadísticas y verifique la dirección IP del "Servidor".

Este primer usuario se conecta desde un sistema Windows XP sin compatibilidad con IPv6:

Este segundo usuario se conecta desde un host Windows 7 con conectividad IPv6 al ASA:

- En el ASA, desde la CLI, verifique la "IP pública" en el resultado "show vpn-sessiondb anyconnect". En este ejemplo puede ver las mismas dos conexiones como las anteriores: uno de XP sobre IPv4 y uno de Windows 7 sobre IPv6:

asa9# show vpn-sessiondb anyconnect

Session Type: AnyConnect

Username : Nanashi no Gombei Index : 45

Assigned IP : 172.16.2.101 Public IP : 192.0.2.95

Protocol : AnyConnect-Parent SSL-Tunnel DTLS-Tunnel

License : AnyConnect Premium

Encryption : AnyConnect-Parent: (1)none SSL-Tunnel: (1)RC4 DTLS-Tunnel: (1)AES128

Hashing : AnyConnect-Parent: (1)none SSL-Tunnel: (1)SHA1 DTLS-Tunnel: (1)SHA1

Bytes Tx : 13138 Bytes Rx : 22656

Group Policy : DfltGrpPolicy Tunnel Group : DefaultWEBVPNGroup

Login Time : 11:14:29 UTC Fri Oct 12 2012

Duration : 1h:45m:14s

Inactivity : 0h:00m:00s

NAC Result : Unknown

VLAN Mapping : N/A VLAN : none

Username : Uno Who Index : 48

Assigned IP : 172.16.2.100 Public IP : 2001:db8:91::7

Assigned IPv6: fcfe:2222::64

Protocol : AnyConnect-Parent SSL-Tunnel DTLS-Tunnel

License : AnyConnect Premium

Encryption : AnyConnect-Parent: (1)none SSL-Tunnel: (1)RC4 DTLS-Tunnel: (1)AES128

Hashing : AnyConnect-Parent: (1)none SSL-Tunnel: (1)SHA1 DTLS-Tunnel: (1)SHA1

Bytes Tx : 11068 Bytes Rx : 10355

Group Policy : DfltGrpPolicy Tunnel Group : DefaultWEBVPNGroup

Login Time : 12:55:45 UTC Fri Oct 12 2012

Duration : 0h:03m:58s

Inactivity : 0h:00m:00s

NAC Result : Unknown

VLAN Mapping : N/A VLAN : none

Información Relacionada

- Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems