Contenido

Introducción

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Antecedentes

Enlaces de documentación de Cisco Secure Endpoint

Portales de productos

Artículos relacionados

Etiquetas

Nube pública

Conector para Android

Claridad de iOS

Conector de Windows

Conector de Linux

Conector Mac

Nube privada

Eficacia/remediación/conformidad

Dispositivo de análisis de malware seguro de Cisco

Portales de productos

Artículos relacionados

Etiquetas

Dispositivo de análisis de malware seguro de Cisco

Cisco SecureX

Portales de productos

Artículos relacionados

Etiquetas

Cisco SecureX

Respuesta ante amenazas de SecureX

SecureX Orchestrator

Artículos relacionados con integraciones

Portales de productos

Artículos relacionados

Etiquetas

Cisco Secure Endpoint

Cisco Secure Malware Analytics

Cognitive Threat Analytics /

Alertas de amenazas globales

Introducción

En este documento se describen los enlaces de documentación de las soluciones de amenazas avanzadas (ATS) para productos como Cisco Secure Endpoint, Cisco Secure Malware Analytics, Cisco Threat Response (CTR) y Cisco SecureX.

Prerequisites

Requirements

No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento no tiene restricciones específicas en cuanto a versiones de software y de hardware.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

Antecedentes

El siguiente artículo es una guía de referencia para la configuración/resolución de problemas de productos de soluciones de amenazas avanzadas. Se puede hacer referencia a este artículo antes de iniciar Cisco TAC.

Enlaces de documentación de Cisco Secure Endpoint

Portales de productos

Artículos relacionados

Etiquetas

Nube pública

Nube de Estados Unidos

Nube de UE

Nube APJC

Documentación general

Direcciones de servidor necesarias para un terminal seguro adecuado y operaciones de análisis de malware seguro

Directiva de soporte de conector de terminal seguro

Guía del usuario de Cisco Security Account

Configuración de la autenticación de dos factores en un terminal seguro

Metodología y prácticas recomendadas para la implementación de terminales seguros

Derecho para un terminal seguro

Activar el inicio de sesión seguro para cuentas de seguridad de Cisco

Correos electrónicos de notificación de terminales seguros

Configurar y administrar exclusiones en un terminal seguro

Video

Cambios en la lista de exclusión mantenida por Cisco para Secure Endpoint Console

Prácticas recomendadas para las exclusiones de terminales seguros

Configuración de una lista de detección personalizada sencilla en Secure Endpoint Portal

Secure Endpoint Console y el filtro visto por última vez

Exportar listas de bloqueo de aplicaciones desde Secure Endpoint Portal con API

Cómo crear un flujo de eventos con API de terminales seguras

¿Cómo se envía un archivo en Secure Malware Analytics desde Secure Endpoint Portal?

Inscripción y habilitación de la búsqueda avanzada orbital en la implementación de terminales seguros

Troubleshooting de fallas de actualización de definiciones TETRA

Integración segura de terminales con Splunk

Configurar notificación de elementos emergentes en un terminal seguro

Solucionar problemas de eventos de análisis de archivos falsos positivos en un terminal seguro

Terminal seguro - Los registros orbitales se llenan de errores - CSCwh73163

Secure Endpoint on AWS Workspaces - Scripts de inicio y configuración para Golden Images

Información de instantánea de diagnóstico de terminal seguro

Revisar análisis de Windows de terminales seguros (CSE)

Identificar las condiciones para desencadenar acciones automatizadas en un terminal seguro

Conector para Android

Obtener datos de solución de problemas en un dispositivo Android para un terminal seguro

Compatibilidad con SO de conector de Android de terminal seguro

Claridad de iOS

Compatibilidad con Cisco Security Connector para Apple iOS

Creación de informes de problemas/datos de diagnóstico desde el terminal seguro Cisco Security Connector

¿Cómo se supervisa un dispositivo iOS para utilizarlo con Cisco Security Connector (CSC)?

Conector de Windows

Recopilación de datos de diagnóstico de un conector de terminal seguro que se ejecuta en Windows

Compatibilidad con SO de conector de Windows de terminal seguro

Requisitos de reinicio de actualización de conector de Windows de terminal seguro

Anuncio de fin de soporte para las versiones de Secure Endpoint Connector

Anuncio de fin de soporte técnico para Windows XP, Windows Vista y Windows 2003 para Secure Endpoint Connector

Preguntas frecuentes para clientes existentes a fecha de 8 de enero de 2020 sobre nuevos paquetes de terminales seguros

Configurar la directiva de Windows en un terminal seguro

Video

[External] - Instalador de switches de línea de comandos para conector de terminal seguro

Switches de línea de comandos de terminales seguros

Forzar Manualmente la Actualización de Definiciones de TETRA - Terminal Seguro

Video

Pasos de configuración de Secure Endpoint Update Server

Cómo recopilar registros de ProcMon para solucionar problemas de Secure Endpoint al inicio

Crear una lista de detección personalizada avanzada en Cisco Secure Endpoint

Analice Secure Endpoint Diagnostic Bundle para una CPU alta

Cómo desinstalar Secure Endpoint Windows Connector con modo seguro

Procedimiento para desinstalar el conector de terminal seguro si se olvida la contraseña

El proceso de Windows se inicia antes de Secure Endpoint Connector Solución alternativa: Secure Endpoint

Compatibilidad de Secure Endpoint Exploit Prevention Engine con EMET

Prevención de vulnerabilidades

Guía de Cisco Secure Endpoint sobre la persistencia de la identidad

Lista de certificados raíz necesarios para la instalación segura de terminales en Windows

Códigos de salida del instalador del conector de Windows de terminal seguro

Solucionar problemas de protección de scripts en un terminal seguro

Limitaciones del control de dispositivos en entornos VMWare

Resolución de Problemas de Actualización de Definiciones TETRA con Error 3000

Configurar detecciones personalizadas - Avanzado con ClamAV SIGTOOL.EXE en Windows

Solución de problemas de instalación del Asistente de instalación de red|Secure Client Full

Configuración de una hora personalizada para las descargas TETRA

Conector de Linux

Recopilación de datos de diagnóstico del conector de Linux de terminal seguro

Compatibilidad con SO de conector de Linux de terminal seguro

Requisitos de reinicio para la actualización del conector de Secure Endpoint Linux

Instalación de Secure Endpoint Linux Connector

Video

Opciones de definición de virus Secure Endpoint ClamAV en Linux

CLI de Cisco Secure Endpoint para Mac/Linux

Errores del conector de Secure Endpoint Linux

Guía básica de solución de problemas para Secure Endpoint Linux Connector

Secure Endpoint Linux Primer

Conector de Linux de terminal seguro en Ubuntu

Asesor para Secure Endpoint Linux Connector 1.15.0 en Ubuntu 20.04.0 LTS y Ubuntu 20.04.1 LTS

Falla de Linux Kernel-Devel

Compatibilidad a largo plazo con conector de Linux de terminal seguro

Troubleshooting de Secure Endpoint Linux Connector Fault 18

Resolución de problemas de Fault ID 11 en SUSE Linux Secure Endpoint

Conector Mac

Secure Endpoint Connector para Mac Diagnostic Data Collection

Compatibilidad con SO de conector de Mac de terminal seguro

Analice macOS Secure Endpoint Diagnostic Bundle para una CPU alta

Exclusiones de procesos de terminales seguros en macOS y Linux

Guía de ajuste del rendimiento del conector Mac de terminal seguro

Acceso al núcleo MAC y al disco completo en la consola: terminal seguro

Procedimiento de desinstalación manual para el conector Mac de terminal seguro

Asesor para Secure Endpoint Mac Connector 1.14 en macOS 11 (Big Sur), macOS 10.15 (Catalina) y macOS 10.14 (Mojave)

Fallos del conector Mac de terminal seguro

Configurar permisos para el conector Mac de terminal seguro y orbital con MDM: acceso de disco completo, extensiones del sistema

Nube privada

Documentación general

Política de compatibilidad con la nube privada de terminales seguros

Instalación y configuración de la nube privada virtual de terminal seguro

Volver a crear una imagen del terminal seguro de la nube privada PC3000 y restaurar la copia de seguridad

Generar y agregar certificados necesarios para la instalación de Secure Endpoint Private Cloud 3.x en adelante

Procedimiento de actualización para AirGapped Secure Endpoint Private Cloud (virtual y dispositivo)

Generar instantánea de compatibilidad con la nube privada de terminal seguro y habilitar la sesión de asistencia en directo

Acceso a la CLI de Secure Endpoint Private Cloud mediante SSH y transferencia de archivos mediante SCP

Procedimiento de actualización de Secure Endpoint Private Cloud 3.0.1

Actualización a Secure Endpoint Private Cloud 3.1.1: espacio en disco y memoria adicionales

Anuncio de EOS para las versiones de Secure Endpoint Private Cloud

Eficacia/remediación/conformidad

Brotes/infecciones (respuesta ante incidentes)

Dispositivo de análisis de malware seguro de Cisco

Portales de productos

Artículos relacionados

Etiquetas

Dispositivo de análisis de malware seguro de Cisco

Guías de Configuración

Guías de instalación y actualización

Versión del sistema de Secure Malware Analytics Appliance

Anuncio de fin de venta y fin del ciclo de vida

Configuración de Secure Malware Analytics Appliance para operaciones de clúster

Genere una instantánea de soporte de Secure Malware Analytics y habilite la sesión de soporte en directo

Configuración del cliente SSH para Cisco Secure Malware Analytics Appliance

Actualizar el modo Air-Gap de Secure Malware Analytics Appliance

Genere una instantánea de soporte de Secure Malware Analytics y habilite la sesión de soporte en directo

Configuración de Secure Malware Analytics Appliance con Prometheus Monitoring Software

Cómo iniciar Secure Malware Analytics Appliance en modo de recuperación con EFI Shell y agregar modo de recuperación a las opciones de arranque

Actualizar el modo Air-Gap de Secure Malware Analytics Appliance

Configuración de Secure Malware Analytics RADIUS sobre autenticación DTLS para la consola y el portal OPadmin

Configurar integraciones de terceros de Secure Malware Analytics Appliance

Resolución de problemas de muestras y dispositivos no presentes en el panel de Secure Malware Analytics Appliance

Resolución de problemas de integración de Secure Malware Analytics Appliance con FMC

Lista de reproducción de vídeo de Secure Malware Analytics

Cisco SecureX

Portales de productos

Artículos relacionados

Etiquetas

Cisco SecureX

Nube de Estados Unidos

Nube de UE

Nube APJC

Guías de Configuración

Guía de referencia de SecureX

Blogs de SecureX

Preguntas frecuentes sobre SecureX

Biblioteca a demanda de Cisco Live

Lista de reproducción de vídeo de Cisco SecureX

Respuesta ante amenazas de SecureX

[anteriormente Cisco Threat Response (CTR)]

Nube de Estados Unidos

Nube de UE

Nube APJC

Integre CTR y Secure Malware Analytics

Integre Cisco Threat Response y Firepower

Resolución de problemas en la integración de FMC y CTR

Integración de Cisco Threat Response (CTR) y ESA

Video

ESA: Reputación y análisis de archivos

Integración de WSA con CTR

Preguntas frecuentes de CTR

Tutoriales de configuración de Cisco Threat Response

Lista de reproducción de vídeo de Cisco Threat Response

SecureX Orchestrator

Nube de Estados Unidos

Nube de UE

Nube APJC

Tutorial de SecureX Orchestration

Reflexiones sobre automatizaciones - Comunidad de Cisco

ActionOrchestratorContent - Github

Artículos relacionados con integraciones

Portales de productos

Artículos relacionados

Etiquetas

Cisco Secure Endpoint

Nube de Estados Unidos

Nube de UE

Nube APJC

Integración de un terminal seguro con FMC

Instalación y configuración del módulo AMP mediante AnyConnect 4.x y el habilitador AMP

ESA/CES: procedimiento para registrar dispositivos agrupados en clúster en un terminal seguro

Integre terminales seguros y análisis de malware seguro con WSA

Cisco Secure Malware Analytics

Nube de Estados Unidos

Nube de UE

Integración de análisis de malware seguro y global

ID de cliente de análisis de archivos en dispositivos de seguridad de contenido (ESA, SMA, WSA) y DC/FMC

Cognitive Threat Analytics /

Alertas de amenazas globales

(CTA)

Demostración de CTA con terminal seguro

Preguntas frecuentes sobre el fin de servicio de Secure Endpoint Global Threat Alerts (GTA)