Contenido

Introducción

Códigos de salida de Windows Installer

Introducción

Este documento describe los códigos de salida del conector de Cisco Secure Endpoint para Windows.

Códigos de salida de Windows Installer

Los administradores que utilizan modificadores de línea de comandos para instalar el conector de Windows deben conocer los códigos de salida. Se pueden encontrar en immpro_install.log en la carpeta %TEMP%.

Code

Descripción

0

Éxito.

39

Espacio en disco insuficiente

1053

El conector no respondió a la solicitud de inicio o control durante la actualización o desinstalación.

1323

La contraseña de desinstalación suministrada es incorrecta.

1603

No se ha encontrado el desinstalador para quitar el conector.

1605

No se ha encontrado el desinstalador para Secure Client.

1618

Ya hay otra instalación en curso.

1633

Plataforma no admitida (por ejemplo, instalación de 32 bits en 64 bits y viceversa).

1638

Esta versión o una versión más reciente del producto ya existe.

1801

Ruta de instalación no válida.

3010

Correcto; es necesario reiniciar para completar la instalación

3017

Un error de controlador provocó un error en la actualización. Este ordenador no está protegido actualmente. Debe reiniciar el ordenador para reanudar la protección.

16002

Hay un reinicio pendiente en el equipo que debe completarse antes de la instalación.

16003

Sistema operativo no compatible (es decir, XP SP2, Win2000).

16004

Permisos de usuario no válidos (no ejecutándose como admin).

16005

Error al detener el conector durante la actualización o desinstalación

16006

Las características específicas del sistema operativo (filtro de escritura mejorado (EWF) o filtro de escritura basado en archivos (FBWF)) están habilitadas actualmente y no interfieren con el conector de Windows. Desactive las funciones e inténtelo de nuevo.

16008

Actualización del conector bloqueada debido a un reinicio pendiente que ya es necesario en el equipo.

16007

La instalación del conector requiere un reinicio para completarse, pero la opción Block Reboot (Bloquear reinicio) se ha configurado en la directiva.

16008

La actualización del conector requiere un reinicio antes de la instalación.

16009

Falta la compatibilidad con firmas de código SHA-2 para el parche de Windows 7 y Windows Server 2008 R2 ( KB303929).

16010

Un error de controlador provocó un error en la actualización. El conector se ha reiniciado correctamente y este equipo está protegido actualmente.

16014

El aislamiento de terminales está activo.  El conector debe estar fuera de aislamiento antes de que el instalador pueda continuar.

16016

Un error de controlador provocó un error en la actualización. Reinicie el equipo y vuelva a intentar la actualización. Si el problema continúa, póngase en contacto con el soporte técnico.

16017

El controlador de correlación de flujo de dispositivos requiere un reinicio después de la actualización.

16019

Falta el soporte de firma de código de Windows Support para Azure necesario