Contenido

Introducción

A continuación se muestran algunos aspectos básicos y una descripción general del conector de Cisco Secure Endpoint Linux.

Requisitos del sistema

Se admiten los siguientes sistemas operativos: Compatibilidad del SO con conector Linux de Cisco Secure Endpoint

- Se requiere un mínimo de 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro para el funcionamiento adecuado del conector de terminal seguro.

Requisitos de conectividad de red

Consulte Required-Server-Addresses-for-Advanced-Malware-Protection-AMP

Instalación

Resultados de la instalación local correcta en la versión 6.4 de CentOS (Final)

/var/log/messages

Mar  3 14:47:34 vmc stabulic: cisco-amp: starting rpm pre scriptlet (1)

Mar  3 14:47:34 vmc stabulic: cisco-amp: rpm pre scriptlet done

Mar  3 14:47:35 vmc stabulic: cisco-amp: starting rpm post scriptlet (1)

Mar  3 14:47:35 vmc stabulic: cisco-amp: skip installing redirfs since it is already installed

Mar  3 14:47:35 vmc stabulic: Mar 03 14:47:35 vmc AMPInstaller[2107]: Info: executing post

Mar  3 14:47:35 vmc stabulic: Mar 03 14:47:35 vmc AMPInstaller[2107]: Info: sending event

Mar  3 14:47:35 vmc ampinsthelper: Set minimum reported log level to error

Mar  3 14:47:36 vmc ampinsthelper: Shutdown file logger for module:ampsupport

Mar  3 14:47:36 vmc stabulic: Mar 03 14:47:36 vmc AMPInstaller[2107]: Info: event sent

Mar  3 14:47:36 vmc stabulic: Mar 03 14:47:36 vmc AMPInstaller[2107]: Info: starting connector

Mar  3 14:47:36 vmc kernel: Kernel logging (proc) stopped.

Mar  3 14:47:36 vmc rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.10" x-pid="1133" x-info="http://www.rsyslog.com"] exiting on signal 15.

Mar  3 14:47:37 vmc kernel: imklog 5.8.10, log source = /proc/kmsg started.

Mar  3 14:47:37 vmc rsyslogd: [origin software="rsyslogd" swVersion="5.8.10" x-pid="2136" x-info="http://www.rsyslog.com"] start

Mar  3 14:47:37 vmc init: /etc/init.conf: Unable to load configuration: No such file or directory

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: redirfs already loaded

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: loading avflt

Mar  3 14:47:37 vmc kernel: Cisco Anti-Virus Filter for the RedirFS Framework 1.0. Based on RedirFS AVFlt 0.6 <www.redirfs.org>

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: avflt loaded

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: loading ampnetworkflow

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: ampnetworkflow loaded

Mar  3 14:47:37 vmc init: cisco-amp pre-start: done

Mar  3 14:47:37 vmc ampdaemon: Set minimum reported log level to notice

Mar  3 14:47:37 vmc stabulic: Mar 03 14:47:37 vmc AMPInstaller[2107]: Info: connector started

Mar  3 14:47:37 vmc stabulic: cisco-amp: rpm post scriptlet done

Mar  3 14:47:37 vmc yum[1995]: Installed: ciscoampconnector-1.0.0.184-1.el6.x86_64 [root@vmc cisco]# ps aux | grep -i amp root        825  0.0  1.1 203376 11532 ?        Ssl  13:47   0:00 /opt/cisco/amp/bin/ampmon -addr=

root       2166  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:47   0:00 [csco_amp_msg_wq]

root       2167  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:47   0:00 [csco_amp_prc_wq]

root       2170  1.4  3.7 814824 37540 ?        Ssl  14:47   0:02 /opt/cisco/amp/bin/ampdaemon

root       2264  0.0  0.0 103240   884 pts/0    S+   14:50   0:00 grep -i amp

[root@vmc amp]# lsof -p 825 COMMAND PID USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME

ampmon  825 root  cwd    DIR  253,0     4096      2 /

ampmon  825 root  rtd    DIR  253,0     4096      2 /

ampmon  825 root  txt    REG  253,0  6775183 262792 /opt/cisco/amp/bin/ampmon (deleted)

ampmon  825 root  mem    REG  253,0  1921216 654097 /lib64/libc-2.12.so

ampmon  825 root  mem    REG  253,0   142640 654121 /lib64/libpthread-2.12.so

ampmon  825 root  mem    REG  253,0   154664 654085 /lib64/ld-2.12.so

ampmon  825 root    0u   CHR    1,3      0t0   4418 /dev/null

ampmon  825 root    1u   CHR    1,3      0t0   4418 /dev/null

ampmon  825 root    2u   CHR    1,3      0t0   4418 /dev/null

ampmon  825 root    3r   REG  253,0    26555 393043 /var/log/cisco/ampdaemon.log (deleted)

ampmon  825 root    5r   DIR   0,10        0      1 inotify

ampmon  825 root    6w   REG  253,0     1508 393591 /var/log/cisco/ampmon.log [root@vmc amp]# lsof -p 2170 COMMAND    PID USER   FD   TYPE             DEVICE SIZE/OFF   NODE NAME

ampdaemon 2170 root  cwd    DIR              253,0     4096      2 /

ampdaemon 2170 root  rtd    DIR              253,0     4096      2 /

ampdaemon 2170 root  txt    REG              253,0  7717228 262795 /opt/cisco/amp/bin/ampdaemon

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    27424 654111 /lib64/libnss_dns-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    65928 654113 /lib64/libnss_files-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0  1921216 654097 /lib64/libc-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    67592 654184 /lib64/libbz2.so.1.0.4

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0   110960 654123 /lib64/libresolv-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0   596272 654105 /lib64/libm-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0   142640 654121 /lib64/libpthread-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    16304 654201 /lib64/libuuid.so.1.3.0

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    19536 654103 /lib64/libdl-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    43880 654125 /lib64/librt-2.12.so

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0    88600 654152 /lib64/libz.so.1.2.3

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0   206672 654199 /lib64/libidn.so.11.6.1

ampdaemon 2170 root  mem    REG              253,0   154664 654085 /lib64/ld-2.12.so

ampdaemon 2170 root    0u   CHR                1,3      0t0   4418 /dev/null

ampdaemon 2170 root    1u   CHR                1,3      0t0   4418 /dev/null

ampdaemon 2170 root    2u   CHR                1,3      0t0   4418 /dev/null

ampdaemon 2170 root    3u  unix 0xffff88003d8e1c80      0t0  17076 socket

ampdaemon 2170 root    4w   REG              253,0     1871 393045 /var/log/cisco/ampdaemon.log

ampdaemon 2170 root    5r   CHR                1,9      0t0   4423 /dev/urandom

ampdaemon 2170 root    6u   REG              253,0    46080 262812 /opt/cisco/amp/etc/cloud_query.cache

ampdaemon 2170 root    7u   REG              253,0     2048 262813 /opt/cisco/amp/etc/events.db

ampdaemon 2170 root    8u  sock                0,6      0t0  17096 can't identify protocol

ampdaemon 2170 root    9r  FIFO                0,8      0t0  17118 pipe

ampdaemon 2170 root   10w  FIFO                0,8      0t0  17118 pipe

ampdaemon 2170 root   11r   REG                0,3        0  17119 /proc/2170/mounts

ampdaemon 2170 root   12u   CHR              248,0      0t0  17062 /dev/ampavflt

ampdaemon 2170 root   13u   REG              253,0     8192 262819 /opt/cisco/amp/etc/quarantine/quarantine.db

ampdaemon 2170 root   14u   REG              253,0    27648 262844 /opt/cisco/amp/etc/quarantine/retrospective.db

ampdaemon 2170 root   15u  unix 0xffff88003b5503c0      0t0  17121 /var/run/sfampd

ampdaemon 2170 root   17r  IPv4              17549      0t0    TCP 172.16.168.139:48668->ec2-46-51-181-139.eu-west-1.compute.amazonaws.com:https (ESTABLISHED)

ampdaemon 2170 root   18r  IPv4              17182      0t0    TCP 172.16.168.139:49661->ec2-52-16-63-115.eu-west-1.compute.amazonaws.com:https (CLOSE_WAIT)

ampdaemon 2170 root   19u  sock                0,6      0t0  17194 can't identify protocol

root@vmc cisco]# ls -al /var/log/cisco/ total 16

drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Mar  3 14:47 .

drwxr-xr-x. 4 root root 4096 Mar  3 14:47 ..

-rw-------. 1 root root    0 Mar  3 14:47 ampcli.log

-rw-------. 1 root root 1871 Mar  3 14:47 ampdaemon.log

-rw-------. 1 root root    0 Mar  3 14:47 ampinstaller.log

-rw-------. 1 root root 1256 Mar  3 14:50 ampmon.log binaries in /opt/cisco/amp/bin/

[root@vmc ~]# initctl start cisco-amp

cisco-amp start/running, process 1567

[root@vmc ~]# /opt/cisco/amp/bin/ampcli status

[logger] Set minimum reported log level to notice

Trying to connect...

Connected.

Status: Connected

Scan: Ready for scan

Last Scan: 2016-05-02 08:01 PM

Policy: Protect Policy for FireAMP Linux (#446)

[root@vmc ~]# initctl stop cisco-amp

cisco-amp stop/waiting

Inhabilitar el servicio amp en el rhel 6

# initctl stop cisco-amp

# mv /etc/init/cisco-amp.conf /etc/init/cisco-amp.conf.disabled

# mv /etc/init/cisco-ampupdater.conf /etc/init/cisco-ampupdater.conf.disabled

# chmod -x /etc/cron.hourly/cisco-ampupdater.cron

Política de conectores

Los clientes verán 2 políticas creadas automáticamente dentro de su lista de políticas de Cisco Secure Console.

Política de auditoría para Cisco Secure Endpoint Linux Connector

Política de protección para Cisco Secure Endpoint Linux Connector

La única diferencia entre las dos políticas es el Modo de condena de archivos

Archivo -> Modos -> Condena de archivo

Auditoría - Auditoría

Proteger - Cuarentena

Los clientes pueden editar estas políticas, copiar las políticas para la configuración o crear una nueva política por completo.

Diferencias de configuración principales de otros conectores

No hay configuración de la interfaz de usuario del cliente

Puerto 443 de sólo comunicación

File -> Mode -> On Execute Mode es "Passive" Only

Network -> DFC -> La acción de detección es sólo "Audit" (Auditoría)

Políticas - Modo de archivo

En el modo de ejecución

No permite el modo "activo" que puede provocar una degradación extrema del rendimiento.

En el modo "pasivo", se permite la ejecución mientras se determina la disposición; el proceso finaliza si la disposición es maliciosa.

Tamaño máximo del archivo de análisis: 5 MB

Tamaño máximo del archivo de escaneo: 50 MB

Nota: Estos tamaños pueden cambiar en el futuro. Estos tamaños son los mismos que los ajustes de la política Mac/OSX.

Políticas - DFC (correlación de flujo de dispositivos)

De forma predeterminada, la acción de detección es "Auditoría" y no se puede configurar. Los eventos DFC se generarán cuando se detecte, pero el flujo de red no se terminará en este momento. Esto es por diseño

Políticas - Motores sin conexión

ClamAV

ClamAV es un motor fuera de línea integrado en el conector Linux - está habilitado de forma predeterminada.

En total, esto significa que debe haber aproximadamente 200 MB en espacio en disco para la instalación y disponible para asegurarse de que haya espacio suficiente para las definiciones de ClamAV.

Funciones actualmente no disponibles

TETRA

No hay ningún motor TETRA, ya que es solo para Windows.

SPERO y Ethos

Los motores SPERO y Ethos también se aplican a los archivos de Windows y no se implementan en el conector Linux.

La inteligencia de estos motores se traducirá a coincidencias de 1:1 en la nube de AMP; el conector Linux tendrá cobertura para estas funciones, ya que 1:1 se utiliza para realizar muchas tareas de trabajo pesado.

Preguntas frecuentes:

A: ¿Habrá versiones adicionales de Linux soportadas?

R: Habrá versiones adicionales de Linux añadidas en el futuro.

A: ¿Es compatible la nube privada?

R: Sí, ya que VPC 2.4.1 Mac y Linux son compatibles.

A: ¿Se admiten núcleos personalizados?

R: Yes. El conector Secure Endpoint Linux puede ser capaz de compilar módulos kernel personalizados para núcleos actualmente no soportados, consulte Creación de Módulos Kernel de Conector de Cisco Secure Endpoint Linux para obtener más información. Es posible que el conector Secure Endpoint Linux no se instale correctamente en los núcleos personalizados. Si tiene un kernel personalizado, póngase en contacto con el Soporte antes de intentar la instalación.